목표

DSCP(Differentiated Services Code Point)는 네트워크 트래픽을 분류하고 IP 헤더 필드에 DSCP 코드로 표시하여 패킷에 다른 서비스 레벨을 할당하는 데 사용됩니다. DSCP 설정은 DSCP 값이 네트워크에서 트래픽의 우선순위 레벨을 관리하는 방식인 QoS(Quality of Service)에 매핑되는 방법을 지정합니다. 네트워크는 각 패킷에서 지정한 QoS를 기반으로 특정 종류의 서비스를 전달하려고 시도합니다. DSCP는 여러 미션 크리티컬 애플리케이션 및 엔드 투 엔드 QoS 제공에도 사용됩니다. 일반적으로 Differentiated Services는 비교적 대략적인 트래픽 분류를 수행하므로 종합 플로우에 적합합니다. DSCP를 통해 라우터는 ToS(Type of Service) 옥텟의 우선순위 비트를 사용하여 레이어 3의 QoS보다 트래픽의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W 라우터에서 DSCP 설정을 구성하는 방법을 보여주는 것입니다.

적용 가능한 장치

· RV130

· RV130W

DSCP 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 QoS > DSCP Settings(DSCP 설정)를 선택합니다. DSCP Settings(DSCP 설정) 페이지가 열립니다.

후속 변경 사항을 적용하려면 DSCP 설정을 적용할 포트에 대해 Trust Mode(신뢰 모드)를 DSCP 모드로 설정해야 합니다. 포트를 DSCP 모드로 설정하지 않은 경우 QoS Port참고:-based Settings 페이지를 클릭합니다. 자세한 내용은 RV130 및 RV130W의 QoS 포트 기반 설정 기사를 참조하십시오.

2단계. DSCP Settings(DSCP 설정) 테이블에 RFC 값만 나열하는 대신 모든 DSCP 값을 나열하려면 Expand(확장)를 클릭하여 모든 DSCP 값 라디오 버튼을 클릭합니다.

RFC 값은 서비스 클래스와 DSCP 할당 간의 권장 관계를 제공합니다.참고:

3단계. DSCP Settings(DSCP 설정) 테이블의 각 DSCP 값에 대해 Queue(큐) 드롭다운 목록에서 우선순위 레벨을 선택합니다. 그러면 DSCP 값이 선택한 QoS 큐에 매핑됩니다.

우선순위 레벨을 나타내기 위해 설정할 수 있는 3가지 값이 있습니다. 숫자가 높을수록 우선순위가 높습니다.참고:

4단계. 변경 사항을 적용하려면 저장을 누릅니다.