목표

QuickVPN은 간단한 사용자 이름과 암호로 원격 컴퓨터 또는 랩톱에서 VPN 소프트웨어를 쉽게 설정할 수 있는 방법입니다.이렇게 하면 사용된 디바이스를 기반으로 네트워크에 안전하게 액세스할 수 있습니다.이 문서에서는 WRV210 Wireless-G VPN 라우터를 사용하여 Windows 7에서 QuickVPN을 올바르게 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:QuickVPN 소프트웨어가 Windows에 설치되어 있는지 확인합니다.

적용 가능한 디바이스

· WRV210

QuickVPN 설정

1단계. Windows 7에서 시작 > 제어판 > 시스템 및 보안 > 방화벽을 선택합니다.Firewall(방화벽) 페이지가 열립니다.

2단계. Windows 방화벽이 꺼져 있는 경우 Windows 방화벽 켜기/끄기를 클릭하고 방화벽 사용자 지정 페이지가 열립니다.

3단계. 네트워크 설정 영역에서 Windows 방화벽 사용을 클릭하고 확인을 클릭합니다.

참고:방화벽 페이지의 Windows 방화벽 상태 필드가 켜집니다.

4단계. Windows 7에서 시작 > 제어판 > 시스템 및 보안 > Windows 업데이트를 선택합니다.Windows Update 페이지가 열립니다.

5단계. Windows가 최신 상태인지 확인합니다.Windows를 업데이트하지 않으면

6단계. 시작 메뉴에서 사용할 수 있는 검색 상자에 서비스를 입력합니다.

7단계. 서비스를 클릭하면 서비스 창이 열립니다.

8단계. 해당 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 서비스 창에서 서비스를 시작하거나 종료하려면 시작 또는 중지를 선택합니다.

9단계. QuickVPN 클라이언트로 연결합니다.

10단계. 다음 정보가 포함된 QuickVPN Client 팝업 창이 나타납니다.

· Connected to — QuickVPN이 연결된 대상 IP를 지정합니다.

· Connected at — QuickVPN이 라우터에 연결된 시간과 날짜를 지정합니다.

· 총 연결 시간 — QuickVPN에 연결된 데 걸린 총 시간을 지정합니다.

참고:WRV210 라우터의 현재 예에서 대상 IP는 83.12.42.50입니다. 대상 IP는 다른 사용자에 대해 다를 수 있습니다.