목차

질문:

환경:Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

Firefox에서 인증 자격 증명을 투명하게 전송하지 않습니다.Internet Explorer가 투명 인증에서 올바르게 작동합니다.

참고:이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다.이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다.자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

일부 버전의 Firefox에서는 투명 자격 증명을 전송할 모든 서버를 자동으로 신뢰하지 않습니다.최신 버전에 문제가 있는 것 같습니다.

Firefox의 신뢰할 수 있는 URL에 Web Security Appliance 투명 인증 리디렉션 호스트 이름을 수동으로 추가해야 합니다.  이 값은 Network —> Authentication 페이지의 GUI 인터페이스에서 찾을 수 있습니다.  설정을 찾습니다.

"투명 인증 리디렉션 호스트 이름".

1. Firefox를 열고 주소 표시줄에 about:config를 입력합니다(따옴표 제외).

2. Filter 필드에 다음 network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris를 입력합니다.

3. 방금 검색한 기본 설정의 이름을 두 번 클릭합니다.

4. 투명 인증 리디렉션 호스트 이름을 입력합니다.

Windows 7에서 실행되는 Firefox 버전 10 - 12의 경우 다음을 "False"로 변경해야 합니다.

- network.auth.force generic-ntlm = false