목차

소개

절차

관련 문서

소개

백그라운드에서 FireAMP Connector 서비스를 실행하고 사용자로부터 클라이언트 사용자 인터페이스를 숨길 수 있습니다.  최종 사용자가 클라우드, 파일 및 네트워크 관련 활동에 대한 알림을 볼 수 없게 합니다.이 문서에서는 커넥터가 서비스로 실행되지만 사용자 인터페이스 구성 요소가 실행되지 않는 옵션에 대해 설명합니다.

절차

FireAMP Cloud 콘솔의 클라이언트 사용자 인터페이스를 사용하여 FireAMP 커넥터를 숨기려면 다음 단계를 수행하십시오

1 .  FireAMP Console에 로그인하고 Management(관리) > Policies(정책)로 이동합니다.

2 .  수정할 정책에서 Edit를 클릭합니다.

3 .  General(일반) 탭 아래에 있는 Client User Interface(클라이언트 사용자 인터페이스)를 확장합니다.

4 .  Start Client User Interface(클라이언트 사용자 인터페이스 시작) 상자의 선택을 취소합니다.이 옵션을 사용하면 커넥터 사용자 인터페이스를 완전히 숨길지 여부를 지정할 수 있습니다.이 옵션의 선택을 취소하면 커넥터가 서비스로 실행되지만 사용자 인터페이스 구성 요소는 실행되지 않습니다.

참고: 이 설정을 변경하면 커넥터가 적용되기 전에 커넥터를 다시 시작해야 합니다.

5 .  Hide File Notifications(파일 알림 숨기기) 및 Hide Network Notifications(네트워크 알림 숨기기) 확인란을 선택합니다.

- Hide File Notifications(파일 알림 숨기기)는 악성 파일이 Connector에 의해 판정 또는 격리될 때 사용자에게 알림이 표시되지 않도록 숨깁니다.

- Hide Network Notifications(네트워크 알림 숨기기)는 악성 네트워크 연결이 커넥터에서 탐지되거나 차단될 때 사용자에게 알림이 표시되지 않도록 숨깁니다.

선택적으로, FireAMP Connector가 클라우드에 성공적으로 연결되었을 때 Notification Center에서 제공되는 풍선 팝업인 Cloud Notifications is balloon(클라우드 알림이 풍선 팝업임)의 선택을 취소할 수 있습니다.클라우드에 등록된 사용자 및 탐지 수를 표시합니다.

6 .  Update Policy를 클릭합니다.

이제 다음 정책 확인에서 FireAMP Connector가 새 정책 및 설정을 수신합니다.다음 재부팅 후 FireAMP Connector 클라이언트 인터페이스가 시작되지 않으며 최종 사용자가 FireAMP Connector의 알림을 볼 수 없습니다.

팁:필요한 경우 명령줄 스위치를 사용하여 FireAMP Connector 설치 프로그램을 설치할 때 Start(시작) 메뉴, Context(상황) 메뉴 및 Desktop(데스크톱)에서 다양한 옵션을 비활성화하거나 숨길 수도 있습니다.

관련 문서

- FireAMP Connector Installer용 명령줄 스위치