목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

적절한 AMP 작업을 위해 필요한 서버 주소

서버 위치

북미

유럽

아시아 태평양, 일본, 중국

적절한 Cisco Secure Malware Analytics 클라우드 액세스를 위해 필요한 서버 주소

북미 클라우드(NAM) 클라우드

유럽(EU) 클라우드

적절한 궤도 사용을 위해 필요한 서버 주소

북미 클라우드(NAM) 클라우드

유럽(EU) 클라우드

APJC(아시아 태평양, 일본, 중국) 클라우드

고정 IP 주소

소개

이 문서에서는 Cisco AMP(Secure Endpoint) 제품 및 Threat Grid(Malware Analytics) 제품이 통신하고 업데이트, 조회 및 보고서를 완료하는 데 필요한 서버에 대해 설명합니다. 작업을 성공적으로 완료하려면 방화벽이 커넥터/어플라이언스에서 필요한 서버로의 연결을 허용해야 합니다.

주의: 모든 서버는 로드 밸런싱, 내결함성 및 업타임을 위해 라운드 로빈 IP 주소 스키마를 사용합니다. 따라서 IP 주소가 변경될 수 있으므로 방화벽은 IP 주소 대신 CNAME로 구성하는 것이 좋습니다.

주의: Cisco 서버로 들어오는 모든 트래픽은 TLS 암호 해독의 대상이 될 수 없습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 기술 영역 문서는 Cisco AMP(Secure Endpoint) 제품 및 Malware Analytics(Threat Grid)와 통합된 다음 Cisco 제품에 적용됩니다.

- Cisco AMP for Networks(Firepower Management Center 및 센서)

- Cisco 보안 엔드포인트 프라이빗 클라우드

- Cisco 보안 엔드포인트 퍼블릭 클라우드

- Cisco Secure Email Appliance 및 Cisco Email Security(ESA 및 CES)

- Cisco WSA(Secure Web Appliance)

- Cisco Secure Malware Analytics 클라우드 및/또는 어플라이언스(Threat Grid)

- SDWAN/IOS-XE

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

적절한 AMP 작업을 위해 필요한 서버 주소

서버 위치

AMP 및 Threat Grid 서버는 세 가지 위치에 있습니다.

- 북미(AMP 및 Threat Grid)

- 유럽(AMP 및 Threat Grid)

- 일본(AMP만 해당)

북미

이 표에는 북미의 서버 위치가 나열되어 있습니다. 계정 생성 날짜를 기준으로 서버 주소가 다를 수 있습니다.

카테고리

목적

서버

포트

Cisco Secure Endpoint: 퍼블릭 클라우드

서버 분류

cloud-ec-asn.amp.cisco.com

cloud-ec-est.amp.cisco.com

enrolment.amp.cisco.com

TCP 443

Console

console.amp.cisco.com

TCP 443

관리 서버

mgmt.amp.cisco.com

TCP 443

이벤트 서버

intake.amp.cisco.com

TCP 443

정책

policy.amp.cisco.com

TCP 443

커넥터 다운로드 및 업데이트

upgrades.amp.cisco.com

TCP 80 및 443

오류 보고

crash.amp.cisco.com

TCP 443

엔드포인트 IOC

ioc.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA 업데이트 서버

tetra-defs.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 및 443

macOS 및 Linux Clam 정의

clam-defs.amp.cisco.com

TCP 80 및 443

고급 맞춤형 탐지

custom-signatures.amp.cisco.com

TCP 443

원격 파일 가져오기

rff.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA

nimbus.bitdefender.net을 참조하십시오.

TCP 443

동작 보호

apde.amp.cisco.com

TCP 443

장치 제어

endpoints.amp.cisco.com

TCP 443

Android 커넥터

서버 분류

cloud-android-asn.amp.cisco.com

TCP 443

CSC/iOS 커넥터

서버 분류

cloud-ios-asn.amp.cisco.com

cloud-ios-est.amp.cisco.com

TCP 443

Cisco Secure Endpoint: 프라이빗 클라우드

업스트림 디스포지션 서버 <v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Upstream Disposition Server >v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Yum 서버

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

지원 세션

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

AMP for Networks: Firepower

서버 분류(FMC에서)

6.0 - 6.2.x: cloud-sa.amp.sourcefire.com

6.3.x + : cloud-sa.amp.cisco.com

TCP 443

이벤트(FMC에서)

5.x - 6.2.x: export.amp.sourcefire.com

6.3.x +: export.amp.cisco.com

TCP 443

API(FMC에서)

5.x - 6.2.x: api.amp.sourcefire.com

6.3.x + : api.amp.cisco.com 및 api.amp.sourcefire.com

TCP 443

동적 분석(센서에서)

5.x: intel.api.sourcefire.com

6.x: panacea.threatgrid.com 및 fmc.api.threatgrid.com

*6.x 패치 버전에 따라 두 URL 중 하나를 사용할 수 있습니다.

TCP 443

ESA/WSA/SMA

파일 평판(ESA/WSA)

>= 15.x: cloud-esa-asn.amp.cisco.com

cloud-esa-est.amp.cisco.com

< 15.x: cloud-sa.amp.cisco.com

TCP 443

파일 분석(ESA/WSA/SMA)

panacea.threatgrid.com

TCP 443

API(ESA)

>= 15.x: api.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

이벤트 서버(ESA)

>= 15.x: intake.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

관리 서버(ESA)

>= 15.x: mgmt.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

메라키

서버 분류

cloud-meraki-asn.amp.cisco.com

cloud-meraki-est.amp.cisco.com

TCP 443

SDWAN

서버 분류

cloud-isr-asn.amp.cisco.com

cloud-isr-est.amp.cisco.com

TCP 443

유럽

이 표에는 유럽의 서버 위치가 나열되어 있습니다. 계정 생성 날짜를 기준으로 서버 주소가 다를 수 있습니다.

카테고리

목적

서버

포트

Cisco Secure Endpoint: 퍼블릭 클라우드

서버 분류

cloud-ec-asn.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

cloud-ec-est.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

enrolment.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

Console

console.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

관리 서버

mgmt.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

이벤트 서버

intake.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

정책

policy.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

커넥터 다운로드 및 업데이트

upgrades.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 80 및 443

오류 보고

crash.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

엔드포인트 IOC

ioc.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

TETRA 업데이트 서버

tetra-defs.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 및 443

macOS 및 Linux Clam 정의

clam-defs.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 80 및 443

고급 맞춤형 탐지

custom-signatures.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

원격 파일 가져오기

rff.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA

nimbus.bitdefender.net을 참조하십시오.

TCP 443

동작 보호

apde.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

장치 제어

endpoints.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

Android 커넥터

서버 분류

cloud-android-asn.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

CSC/iOS 커넥터

서버 분류

cloud-ios-asn.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

cloud-ios-est.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

Cisco Secure Endpoint: 프라이빗 클라우드

업스트림 디스포지션 서버 <v2.4

cloud-pc-est.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

cloud-pc-asn.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

업스트림 Disposition Server >v2.4

cloud-pc-est.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

cloud-pc-asn.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

Yum 서버

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

지원 세션

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

AMP for Networks: Firepower

서버 분류(FMC에서)

6.0 - 6.2.x: cloud-sa.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+: cloud-sa.eu.amp.cisco.com

TCP 443

이벤트(FMC에서)

5.x - 6.2.x: export.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+: export.eu.amp.cisco.com

TCP 443

API(FMC에서)

5.x - 6.2.x: api.amp.sourcefire.com 및 api.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+: api.amp.sourcefire.com 및 api.eu.amp.cisco.com

TCP 443

동적 분석(센서에서)

5.x: intel.api.sourcefire.com

6.x: panacea.threatgrid.eu 및 fmc.api.threatgrid.eu

6.x 패치 버전에 따라 두 URL 중 하나를 사용할 수 있습니다

TCP 443

ESA/WSA/SMA

파일 평판(ESA/WSA)

>= 15.x: cloud-esa-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-esa-est.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

< 15.x: cloud-sa.eu.amp.cisco.com

TCP 443

파일 분석(ESA/WSA/SMA)

panacea.threatgrid.eu

TCP 443

API(ESA)

>= 15.x: api.eu.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

이벤트 서버(ESA)

>= 15.x: intake.eu.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

관리 서버(ESA)

>= 15.x: mgmt.eu.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

SDWAN

서버 분류

cloud-isr-asn.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

cloud-isr-est.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

TCP 443

아시아 태평양, 일본, 중국

이 표에는 아시아 태평양, 일본 및 중국의 서버 위치가 나열되어 있습니다.

카테고리

목적

서버

포트

Cisco Secure Endpoint: 퍼블릭 클라우드

서버 분류

cloud-ec-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ec-est.apjc.amp.cisco.com

enrolment.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Console

console.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

관리 서버

mgmt.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

이벤트 서버

intake.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

정책

policy.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

커넥터 다운로드 및 업데이트

upgrades.apjc.amp.cisco.com

TCP 80 및 443

오류 보고

crash.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

엔드포인트 IOC

ioc.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA 업데이트 서버

tetra-defs.apjc.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 및 443

macOS 및 Linux Clam 정의

clam-defs.apjc.amp.cisco.com

TCP 80 및 443

고급 맞춤형 탐지

custom-signatures.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

원격 파일 가져오기

rff.apjc.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA

nimbus.bitdefender.net을 참조하십시오.

TCP 443

동작 보호

apde.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

장치 제어

endpoints.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Android 커넥터

서버 분류

cloud-android-asn.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

CSC/iOS 커넥터

서버 분류

cloud-ios-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ios-est.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Cisco Secure Endpoint:

프라이빗 클라우드

업스트림 서버 < v2.4 처리

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

업스트림 Disposition Server(서버 분류) > v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Yum 서버

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

TCP 443

지원 세션

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

AMP for Networks: Firepower

서버 분류

6.0 - 6.2.x: cloud-sa.apjc.amp.sourcefire.com(고정 IP)

6.3.x+: cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

이벤트

5.x - 6.2.x:export.apjc.amp.sourcefire.com

6.3.x+: export.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

API

5.2 - 6.2.x api.apjc.amp.sourcefire.com 및 api.amp.sourcefire.com

6.3.x+: api.amp.sourcefire.com 및 api.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

동적 분석

현재 APJC에는 Threat Grid 데이터 센터가 없으므로

유럽 또는 북미 호스트 이름을 사용해야 합니다.

TCP 443

ESA/WSA/SMA

파일 평판(ESA/WSA)

>= 15.x: cloud-esa-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-esa-est.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

파일 분석(ESA/WSA/SMA)

현재 APJC에는 Threat Grid 데이터 센터가 없으므로

유럽 또는 북미 호스트 이름을 사용해야 합니다.

TCP 443

API(ESA)

>= 15.x: api.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

이벤트 서버(ESA)

>= 15.x: intake.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

관리 서버(ESA)

>= 15.x: mgmt.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: 해당 없음

TCP 443

SDWAN

서버 분류

cloud-isr-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-isr-est.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

적절한 Cisco Secure Malware Analytics 클라우드 액세스를 위해 필요한 서버 주소

북미 클라우드(NAM) 클라우드

호스트 이름

IP

포트

세부사항

panacea.threatgrid.com

63.97.201.67 ,

63.162.55.67

443

Threat Grid 포털 및 통합 디바이스(ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.scl.threatgrid.com

63.162.55.67

443

샘플 상호작용 창

glovebox.rcn.threatgrid.com

63.97.201.67

443

샘플 상호작용 창

fmc.api.threatgrid.com

63.97.201.67 ,

63.162.55.67

443

FMC/FTD 파일 분석 서비스

유럽(EU) 클라우드

호스트 이름

IP

포트

세부사항

panacea.threatgrid.eu

89.167.128.132

443

Threat Grid 포털 및 통합 디바이스(ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.threatgrid.eu

89.167.128.132

443

샘플 상호작용 창

fmc.api.threatgrid.eu

89.167.128.132

443

FMC/FTD 파일 분석 서비스

어플라이언스와 같은 Threat Grid 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. Threat Grid의 필수 IP 및 포트

적절한 궤도 사용을 위해 필요한 서버 주소

Orbital 1.7+용 고정 IP

북미 클라우드(NAM) 클라우드

호스트 이름

IP

포트

orbital.amp.cisco.com

54.71.115.87

54.68.234.245

54.200.174.54

443

ncp.orbital.amp.cisco.com

52.88.16.211

52.43.91.219

54.200.152.114

443

update.orbital.amp.cisco.com

54.71.197.112

54.188.114.190

54.188.131.5

443

원격 데이터 저장소용 NAT IP

34.223.219.240

35.160.108.105

52.11.13.222

높은 랜덤 포트 번호

자세한 내용은 궤도 도움말 가이드(https://orbital.amp.cisco.com/help/)를 참조하십시오.

유럽(EU) 클라우드

호스트 이름

IP

포트

orbital.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

3.120.91.16

18.196.194.92

3.121.5.209

443

ncp.orbital.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

18.194.154.159

18.185.217.177

18.184.249.36

443

update.orbital.eu.amp.cisco.com을 참조하십시오.

3.123.83.189

18.184.240.159

35.158.29.104

443

원격 데이터 저장소용 NAT IP

52.29.47.197

52.57.222.67

52.58.172.218

높은 랜덤 포트 번호

자세한 내용은 궤도 도움말 가이드(https://orbital.eu.amp.cisco.com/help/)를 참조하십시오.

APJC(아시아 태평양, 일본, 중국) 클라우드

호스트 이름

IP

포트

orbital.apjc.amp.cisco.com

3.114.186.175

52.198.6.9

18.177.242.101

443

ncp.orbital.apjc.amp.cisco.com

18.177.250.245

13.230.62.75

18.176.196.172

443

update.orbital.apjc.amp.cisco.com

54.248.22.154

18.178.184.79

54.95.125.218

443

원격 데이터 저장소용 NAT IP

52.194.143.206

52.69.138.67

54.95.9.136

높은 랜덤 포트 번호

자세한 내용은 궤도 도움말 가이드(https://orbital.apjc.amp.cisco.com/help/)를 참조하십시오.

고정 IP 주소

방화벽이 포트 443에서 아웃바운드 TCP 연결을 차단하는 경우(일반적으로 그렇지 않음) 정책을 업데이트하기 전에 방화벽 설정을 변경해야 합니다. 계정이 2016년 2월 이후에 설정된 경우 표준 정책에 고정 IP 주소가 이미 기록되어 있습니다. 2016년 2월 이전에 어카운트가 설정된 경우 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에 문의하여 고정 IP 주소로 정책 마이그레이션을 요청할 수 있습니다.

참고: 운영의 연속성을 보장하고 탐지된 파일 악성코드 속성이 두 Firepower Management Center 모두에서 동일하도록 하려면 기본 및 보조 Management Center에서 이 문서에 나열된 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.

참고: AMP Console은 고정 IP를 사용하지 않으며 DNS를 통해 액세스해야 합니다.

북미의 고정 IP 주소

유럽의 고정 IP 주소

APJC의 고정 IP 주소

23.23.197.169

23.23.198.191

23.23.224.83

50.16.242.171

50.16.244.193

50.16.250.236

52.0.55.209

52.2.63.194

52.2.128.246

52.3.149.24

52.3.178.163

52.3.190.47

52.4.98.101

52.4.151.41

52.4.245.162

52.4.246.178

52.5.92.125

52.6.103.57

52.6.197.200

52.20.14.163

52.20.123.238

52.20.141.147

52.21.52.149

52.21.117.50

52.21.134.210

52.22.64.192

52.22.156.183

52.23.13.34

52.23.16.199

52.23.73.146

52.23.87.4

52.23.107.89

52.23.134.105

52.23.140.222

52.70.11.137

52.70.13.27

52.70.35.37

52.70.47.45

52.70.56.136

52.70.58.10

52.70.59.59

52.70.59.121

52.70.60.74

52.70.61.174

52.70.61.181

52.70.61.193

52.70.63.25

54.83.45.221

54.88.208.235

54.204.8.61

54.221.210.7

54.221.255.190

54.225.226.117

54.225.227.9

54.225.227.30

54.225.227.45

54.225.227.105

54.225.228.145

54.225.228.166

54.225.228.244

54.227.247.102

107.20.158.55

107.20.203.8

107.20.229.191

107.20.234.220

107.21.212.157

107.21.217.202

107.21.218.60

128.177.8.0/24

174.129.203.65

54.161.128.60

54.234.131.176

52.206.206.244

34.225.208.192

52.22.120.193

34.199.250.32

34.199.238.4

34.194.224.132

34.198.112.150

34.224.236.198

52.20.233.31

192.111.4.0/24

192.111.7.0/24

54.71.197.112

54.188.114.190

54.188.131.5

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55

46.51.181.139

46.51.182.195

46.51.182.202

46.137.99.242

52.16.63.115

52.16.95.58

52.16.105.95

52.16.166.193

52.16.177.94

52.16.193.225

52.16.220.180

52.17.93.43

52.17.102.100

52.17.106.35

52.17.179.163

52.17.211.190

52.17.233.49

52.18.9.153

52.18.28.229

52.18.79.226

52.18.109.209

52.18.187.129

52.18.187.166

52.18.223.41

52.19.84.244

52.19.167.56

52.30.25.70

52.30.74.163

52.30.124.82

52.30.160.113

52.30.175.205

52.30.179.236

52.30.196.206

52.30.208.114

52.30.217.4

52.30.217.226

52.30.255.133

52.31.30.249

52.31.66.59

52.31.83.94

52.31.119.97

52.31.122.77

52.31.127.190

52.31.137.201

54.195.248.52

54.195.249.18

54.217.232.226

54.217.232.234

54.217.232.241

54.217.232.244

54.217.232.249

54.228.250.255

54.246.88.192

54.247.189.117

54.74.229.75

107.21.250.31

107.21.236.143

52.2.128.246

52.18.202.103

52.18.119.87

192.111.5.0/24

34.249.48.182

34.248.52.55

99.81.233.22

3.123.83.189

18.184.240.159

35.158.29.104

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55

54.250.127.0

52.197.2.58

52.197.22.41

52.69.16.172

13.112.137.80

52.198.208.254

13.112.162.167

54.249.244.218

54.249.246.210

54.249.243.85

54.249.240.219

54.248.98.94

176.34.47.0

52.192.82.189

52.68.180.106

52.196.247.47

52.196.185.158

52.197.74.4

52.69.39.127

54.248.113.224

54.238.55.12

54.249.248.16

52.197.50.93

52.193.124.132

52.69.108.228

52.197.72.147

52.197.22.165

52.68.82.200

52.197.35.73

52.197.39.251

52.68.251.104

54.249.253.42

54.249.253.65

176.34.60.211

52.192.198.119

52.196.96.41

54.248.116.199

52.196.117.29

52.196.134.7

176.34.60.30

52.192.145.214

52.192.221.107

52.193.182.191

52.193.201.169

52.193.223.43

52.193.233.17

52.196.115.166

52.196.31.86

52.197.121.237

52.198.147.230

52.198.195.125

52.198.202.24

52.198.221.53

52.198.223.169

52.198.225.221

52.198.226.104

52.198.26.36

52.198.94.104

52.199.124.11

52.199.127.80

52.199.92.142

52.68.1.146

54.248.107.84

54.248.109.124

54.248.126.98

54.248.236.127

54.248.236.141

54.248.236.144

54.248.236.151

54.248.237.93

54.249.246.7

54.250.127.131

192.111.6.0/24

54.248.22.154

18.178.184.79

54.95.125.218

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55