목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

네트워크 개체 구성

IPv4/IPv6용 FTD의 인터페이스 구성

기본 경로 구성

NAT 정책 구성

NAT 규칙 구성

확인

소개

이 문서에서는 FMC(Fire Power Management Center)에서 관리하는 FTD(Firepower Threat Defense)에서 NAT64를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 Secure Firewall Threat Defense 및 Secure Firewall Management Center에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

- Firepower Management Center 7.0.4

- Firepower Threat Defense 7.0.4

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

네트워크 다이어그램

네트워크 개체 구성

- 내부 IPv6 클라이언트 서브넷을 참조하는 IPv6 네트워크 개체입니다.

FMC GUI에서 Objects(개체) > Object Management(개체 관리) > Select Network from left Menu(왼쪽 메뉴에서 네트워크 선택) > Add Network(네트워크 추가) > Add Object(개체 추가)로 이동합니다.

예를 들어 네트워크 객체 Local_IPv6_subnet은 IPv6 서브넷 FC00:0:0:1::/96으로 생성됩니다.

- IPv6 클라이언트를 IPv4로 변환하는 IPv4 네트워크 개체

FMC GUI에서 Objects(개체) > Object Management(개체 관리) > Select Network from left Menu(왼쪽 메뉴에서 네트워크 선택) > Add Network(네트워크 추가) > Add Group(그룹 추가)으로 이동합니다.

예를 들어 네트워크 객체 6_mapped_to_4는 IPv4 호스트 192.168.0.107로 생성됩니다.

IPv4에 매핑할 IPv6 호스트의 양에 따라 단일 객체 네트워크, 여러 IPv4가 있는 네트워크 그룹 또는 이그레스 인터페이스에 대한 NAT만 사용할 수 있습니다.

- 인터넷에서 외부 IPv4 호스트를 참조하기 위한 IPv4 네트워크 개체입니다.

FMC GUI에서 Objects(개체) > Object Management(개체 관리) > Select Network from left Menu(왼쪽 메뉴에서 네트워크 선택) > Add Network(네트워크 추가) > Add Object(개체 추가)로 이동합니다.

예를 들어 네트워크 객체 Any_IPv4는 IPv4 서브넷 0.0.0.0/0으로 생성됩니다.

- 외부 IPv4 호스트를 IPv6 도메인으로 변환하는 IPv6 네트워크 개체

FMC GUI에서 Objects(개체) > Object Management(개체 관리) > Select Network from left Menu(왼쪽 메뉴에서 네트워크 선택) > Add Network(네트워크 추가) > Add Object(개체 추가)로 이동합니다.

예를 들어 네트워크 객체 4_mapped_to_6은 IPv6 서브넷 FC00:0:0:F::/96으로 생성됩니다.

IPv4/IPv6용 FTD의 인터페이스 구성

Devices(디바이스) > Device Management(디바이스 관리) > Edit FTD(FTD 편집) > Interfaces(인터페이스)로 이동하고 Inside(내부) 및 Outside(외부) 인터페이스를 구성합니다.

예:

인터페이스 이더넷 1/1

이름: Inside

보안 영역: Inside_Zone

보안 영역이 생성되지 않은 경우 Security Zone(보안 영역) 드롭다운 메뉴 > New(새로 만들기)에서 생성할 수 있습니다.

IPv6 주소: FC00:0:0:1::1/96

인터페이스 이더넷 1/2

이름: 외부

보안 영역: Outside_Zone

보안 영역이 생성되지 않은 경우 보안 영역 드롭다운 메뉴 > 새로 만들기에서 생성할 수 있습니다.

IPv4 주소: 192.168.0.106/24

기본 경로 구성

Devices(디바이스) > Device Management(디바이스 관리) > Edit FTD(FTD 편집) > Routing(라우팅) > Static Routing(고정 라우팅) > Add Route(경로 추가)로 이동합니다.

예를 들어 게이트웨이 192.168.0.254를 사용하는 외부 인터페이스의 기본 고정 경로입니다.

NAT 정책 구성

FMC GUI에서 Devices(디바이스) > NAT(NAT) > New Policy(새 정책) > Threat Defense NAT로 이동하고 NAT 정책을 생성합니다.

예를 들어, NAT 정책 FTD_NAT_Policy가 생성되어 테스트 FTD FTD_LAB에 할당됩니다.

NAT 규칙 구성

아웃바운드 NAT.

FMC GUI에서 Devices(디바이스) > NAT > Select the NAT policy(NAT 정책 > Add Rule(규칙 추가)을 선택하고 NAT 규칙을 만들어 Internal IPv6 네트워크를 외부 IPv4 풀로 변환합니다.

예를 들어 네트워크 객체 Local_IPv6_subnet은 네트워크 객체 6_mapped_to_4로 동적으로 변환됩니다.

NAT 규칙: 자동 NAT 규칙

유형: Dynamic

소스 인터페이스 개체: Inside_Zone

대상 인터페이스 개체: Outside_Zone

원래 소스: Local_IPv6_subnet

변환된 소스: 6_mapped_to_4

인바운드 NAT.

FMC GUI에서 Devices(디바이스) > NAT > Select the NAT policy(NAT 정책 > Add Rule(규칙 추가)을 선택하고 외부 IPv4 트래픽을 Internal IPv6 네트워크 풀로 변환하는 NAT 규칙을 만듭니다. 이렇게 하면 로컬 IPv6 서브넷과의 내부 통신이 가능합니다.

또한 외부 DNS 서버의 회신을 A(IPv4)에서 AAAA(IPv6) 레코드로 변환할 수 있도록 이 규칙에서 DNS 재작성을 활성화합니다.

예를 들어, 외부 네트워크 Any_IPv4는 4_mapped_to_6 객체에 정의된 IPv6 서브넷 2100:6400::/96으로 정적으로 변환됩니다.

NAT 규칙: 자동 NAT 규칙

유형: 정적

소스 인터페이스 객체: Outside_Zone

대상 인터페이스 개체: Inside_Zone

원래 소스: Any_IPv4

변환된 소스: 4_mapped_to_6

이 규칙과 일치하는 DNS 회신 변환: 예(사용 확인란)

FTD에 변경 사항을 구축합니다.

확인

- 인터페이스 이름 및 IP 구성을 표시합니다.

> show nameif

Interface Name Security

Ethernet1/1 inside 0

Ethernet1/2 Outside 0

> show ipv6 interface brief

inside [up/up]

fe80::12b3:d6ff:fe20:eb48

fc00:0:0:1::1

> show ip

System IP Addresses:

Interface    Name      IP address     Subnet mask

Ethernet1/2  Outside   192.168.0.106  255.255.255.0

- FTD 내부 인터페이스에서 클라이언트로의 IPv6 연결을 확인합니다.

IPv6 내부 호스트 IP fc00:0:0:1::100.

FTD 내부 인터페이스 fc00:0:0:1::1.

> ping fc00:0:0:1::100

Please use 'CTRL+C' to cancel/abort...

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to fc00:0:0:1::100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

- FTD CLI에 NAT 컨피그레이션을 표시합니다.

> show running-config nat

!

object network Local_IPv6_subnet

nat (inside,Outside) dynamic 6_mapped_to_4

object network any_IPv4

nat (Outside,inside) static 4_mapped_to_6 dns

- 트래픽 캡처.

예를 들어 내부 IPv6 호스트 fc00:0:0:1::100에서 DNS 서버로 전송되는 캡처 트래픽은 fc00::f:0:0:ac10:a64 UDP 53입니다.

여기서 목적지 DNS 서버는 fc00::f:0:0:ac10:a64입니다. 마지막 32비트는 ac10:0a64입니다. 이 비트는 172,16,10,100에 해당하는 옥텟과 옥텟이다. 방화벽 6-to-4는 IPv6 DNS 서버 fc00::f:0:0:ac10:a64를 동등한 IPv4 172.16.10.100으로 변환합니다.

> capture test interface inside trace match udp host fc00:0:0:1::100 any6 eq 53

> show capture test

2 packets captured

1: 00:35:13.598052 fc00:0:0:1::100.61513 > fc00::f:0:0:ac10:a64.53: udp

2: 00:35:13.638882 fc00::f:0:0:ac10:a64.53 > fc00:0:0:1::100.61513: udp

> show capture test packet-number 1

[...]

Phase: 3

Type: UN-NAT

Subtype: static

Result: ALLOW

Config:

object network any_IPv4

nat (Outside,inside) static 4_mapped_to_6 dns

Additional Information:

NAT divert to egress interface Outside(vrfid:0)

Untranslate fc00::f:0:0:ac10:a64/53 to 172.16.10.100/53 <<<< Destination NAT

[...]

Phase: 6

Type: NAT

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

object network Local_IPv6_subnet

nat (inside,Outside) dynamic 6_mapped_to_4

Additional Information:

Dynamic translate fc00:0:0:1::100/61513 to 192.168.0.107/61513 <<<<<<<< Source NAT

> capture test2 interface Outside trace match udp any any eq 53

2 packets captured

1: 00:35:13.598152 192.168.0.107.61513 > 172.16.10.100.53: udp

2: 00:35:13.638782 172.16.10.100.53 > 192.168.0.107.61513: udp