목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

구성

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 현재 비밀번호를 모르는 경우에도 Cisco Firepower eXtensible Operating System(FXOS) Chassis Manager를 통해 Cisco FTD(Firepower Threat Defense) 인스턴스의 비밀번호를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco FTD(Firepower Threat Defense)

- Cisco FXOS(Firepower eXtensible Operating System) 섀시 관리자

사용되는 구성 요소

- Cisco FTD(Firepower Threat Defense) 6.2.2 이상

- Cisco Firepower 4120 Security Appliance 버전 FXOS 2.2 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

보안 정책에서 네트워크 관리자가 장치에 대한 비밀번호를 정기적으로 변경해야 하는 경우가 있습니다.

또한 디바이스의 비밀번호가 손실되어 복구해야 하는 경우도 있습니다.

FP41xx 및 FP93xx 보안 어플라이언스를 통한 FTD 인스턴스의 경우 FXOS Chassis Manager를 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

구성

구성

FTD 애플리케이션의 비밀번호를 변경하려면다음 단계를 수행합니다.

1단계. 관리자 권한 사용자 이름을 사용하여 섀시 관리자에 로그인합니다.

2단계. Devices 탭으로 이동하고 관련 FTD 애플리케이션의 Edit 버튼을 선택합니다.

3단계. 이미지에 표시된 대로 FTD 인스턴스의 아이콘을 선택합니다.

4단계. 구성 창이 표시됩니다.그런 다음 Settings 탭으로 이동합니다.

5단계. Password(비밀번호) 텍스트 상자에 FTD 애플리케이션에 대한 새 비밀번호를 입력합니다.

6단계. [암호 확인] 텍스트 상자에 새 암호를 다시 입력합니다.

참고:새 비밀번호를 적용하기 전에 FXOS 레벨에서 디바이스를 다시 시작합니다.

다음을 확인합니다.

SSH를 통해 FTD 애플리케이션에 로그인하여 새 비밀번호가 올바르게 적용되었는지 확인합니다.