소개

이 문서에서는 X-헤더가 없거나 Microsoft Exchange Server에 표시되지 않는 경우의 문제에 대해 설명합니다.

배경 정보

최근 Microsoft Exchange™에서 누락된 X-Headers를 실행하는 고객의 보고서가 있었습니다.Cisco ESA(Email Security Appliance)가 Exchange 5.5 서버로 인바운드 이메일을 먼저 전송하고 5.5 서버가 Exchange 2003 서버로 이메일을 전달하는 환경에서는 Microsoft 코드에 문서화되지 않은 버그가 있으며, 이 버그가 사용자 지정 X-Headers 값을 분리 및/또는 수정합니다.이 버그는 두 Exchange 서버에 모두 최신 업데이트가 설치되어 있더라도 계속 유지됩니다.문제 해결에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

$참조

- X-Header는 Exchange Server 5.5 컴퓨터에서 인터넷 전자 메일 메시지를 보낼 때 예상된 고유 값 대신 동일한 값이 할당됩니다