목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

관련 제품

구성

네트워크 다이어그램

구성

PIX 보안 어플라이언스 및 액세스 목록 컨피그레이션

PIX Security Appliance 및 MPF(Modular Policy Framework) 컨피그레이션

다음을 확인합니다.

문제 해결

라우터 IPsec에 대한 문제 해결 명령

보안 연결 지우기

PIX용 문제 해결 명령

관련 정보

소개

이 샘플 컨피그레이션에서는 NAT(Network Address Translation)를 수행하는 방화벽을 통과하는 IPsec VPN 터널을 보여 줍니다. 12.2(13)T 이전 및 포함되지 않은 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스를 사용하는 경우 이 컨피그레이션은 PAT(Port Address Translation)에서 작동하지 않습니다.이 유형의 컨피그레이션은 IP 트래픽을 터널링하는 데 사용할 수 있습니다.이 컨피그레이션은 IPX 또는 라우팅 업데이트와 같이 방화벽을 통과하지 않는 트래픽을 암호화하는 데 사용할 수 없습니다.GRE(Generic Routing Encapsulation) 터널링이 더 적합한 선택입니다.이 예에서 Cisco 2621 및 3660 라우터는 IPsec 트래픽을 허용하기 위해 PIX에서 관로 또는 ACL(Access Control List)을 사용하여 두 개의 프라이빗 네트워크를 연결하는 IPsec 터널 엔드포인트입니다.

참고: NAT는 일대일 주소 변환이며, PAT와 혼동하지 마십시오. PAT는 많은(방화벽 내부) 대 원 변환입니다.NAT 작업 및 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 NAT 작업 확인 및 기본 NAT 트러블슈팅 또는 NAT 작동 방식을 참조하십시오.

참고: 외부 터널 엔드포인트 디바이스에서 하나의 IP 주소에서 여러 터널을 처리할 수 없으므로 PAT를 사용하는 IPsec이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.터널 엔드포인트 디바이스가 PAT에서 작동하는지 확인하려면 공급업체에 문의하십시오.또한 Cisco IOS Software Release 12.2(13)T 이상에서 NAT 투명도 기능을 PAT에 사용할 수 있습니다.자세한 내용은 IPSec NAT 투명도를 참조하십시오.Cisco IOS Software Release 12.2(13)T 이상에서 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 NAT를 통한 IPSec ESP 지원을 참조하십시오.

참고: Cisco Technical Support에서 케이스를 열기 전에 NAT FAQ를 참조하십시오. NAT FAQ에는 일반적인 질문에 대한 답변이 많습니다.

PIX 버전 6.x 이하에서 NAT를 사용하는 방화벽을 통한 IPsec 터널을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 NAT를 사용하여 방화벽을 통한 IPSec 터널 구성을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS Software 릴리스 12.0.7.T(Cisco IOS Software 릴리스 12.2(13)T까지 포함하되 포함하지 않음)

최신 버전은 IPSec NAT 투명도를 참조하십시오.

- Cisco 2621 라우터

- Cisco 3660 라우터

- 7.x 이상을 실행하는 Cisco PIX 500 Series Security Appliance

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

관련 제품

이 문서는 소프트웨어 버전 7.x 이상에서 Cisco 5500 Series ASA(Adaptive Security Appliance)와 함께 사용할 수도 있습니다.

구성

이 섹션에서는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

참고: 이 문서에서 사용하는 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- Cisco 2621 구성

- Cisco 3660 구성

- PIX 보안 어플라이언스 및 액세스 목록 컨피그레이션

- ASDM(Advanced Security Device Manager) 구성

- CLI(Command Line Interface) 컨피그레이션

- PIX Security Appliance 및 MPF(Modular Policy Framework) 컨피그레이션

Cisco 2621

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname goss-2621

!

ip subnet-zero

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

isdn voice-call-failure 0

cns event-service server

!

!--- The IKE policy.

crypto isakmp policy 10

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 99.99.99.2

!

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!

crypto map mymap local-address FastEthernet0/1

!--- IPsec policy.

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp

set peer 99.99.99.2

set transform-set myset

!--- Include the private-network-to-private-network traffic !--- in the encryption process.

match address 101

!

controller T1 1/0

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.2.2.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

!--- Apply to the interface.

crypto map mymap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

no ip http server

!--- Include the private-network-to-private-network traffic !--- in the encryption process.

access-list 101 permit ip 10.2.2.0 0.0.0.255 10.3.3.0 0.0.0.255

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

no scheduler allocate

end

Cisco 3660

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname goss-3660

!

ip subnet-zero

!

cns event-service server

!

!--- The IKE policy.

crypto isakmp policy 10

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 99.99.99.12

!

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!

crypto map mymap local-address FastEthernet0/0

!--- The IPsec policy.

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp

set peer 99.99.99.12

set transform-set myset

!--- Include the private-network-to-private-network traffic !--- in the encryption process.

match address 101

!

interface FastEthernet0/0

ip address 99.99.99.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!--- Apply to the interface.

crypto map mymap

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.3.3.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

interface Ethernet3/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial3/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

!

interface Ethernet3/1

no ip address

no ip directed-broadcast

interface Ethernet4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface TokenRing4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

ring-speed 16

!

!--- The pool from which inside hosts translate to !--- the globally unique 99.99.99.0/24 network.

ip nat pool OUTSIDE 99.99.99.70 99.99.99.80 netmask 255.255.255.0

!--- Except the private network from the NAT process.

ip nat inside source route-map nonat pool OUTSIDE

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.99.1

no ip http server

!

!--- Include the private-network-to-private-network traffic !--- in the encryption process.

access-list 101 permit ip 10.3.3.0 0.0.0.255 10.2.2.0 0.0.0.255

access-list 101 deny   ip 10.3.3.0 0.0.0.255 any

!--- Except the private network from the NAT process.

access-list 110 deny   ip 10.3.3.0 0.0.0.255 10.2.2.0 0.0.0.255

access-list 110 permit ip 10.3.3.0 0.0.0.255 any

route-map nonat permit 10

match ip address 110

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

PIX 보안 어플라이언스 및 액세스 목록 컨피그레이션

ASDM 5.0 구성

ASDM을 사용하여 PIX Firewall Version 7.0을 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 콘솔을 PIX로 연결합니다.지워진 컨피그레이션에서 대화형 프롬프트를 사용하여 Workstation 10.1.1.3에서 PIX를 관리하기 위해 ASDM(Advanced Security Device Manager GUI)을 활성화합니다.

PIX 방화벽 ASDM 부트스트랩

Pre-configure Firewall now through interactive prompts [yes]? yes

Firewall Mode [Routed]:

Enable password [<use current password>]: cisco

Allow password recovery [yes]?

Clock (UTC):

Year [2005]:

Month [Mar]:

Day [15]:

Time [05:40:35]: 14:45:00

Inside IP address: 10.1.1.1

Inside network mask: 255.255.255.0

Host name: pix-firewall

Domain name: cisco.com

IP address of host running Device Manager: 10.1.1.3

The following configuration will be used:

Enable password: cisco

Allow password recovery: yes

Clock (UTC): 14:45:00 Mar 15 2005

Firewall Mode: Routed

Inside IP address: 10.1.1.1

Inside network mask: 255.255.255.0

Host name: OZ-PIX

Domain name: cisco.com

IP address of host running Device Manager: 10.1.1.3

Use this configuration and write to flash? yes

INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.

Cryptochecksum: a0bff9bb aa3d815f c9fd269a 3f67fef5

965 bytes copied in 0.880 secs

2. Workstation 10.1.1.3에서 웹 브라우저를 열고 ADSM(이 예에서는 https://10.1.1.1)을 사용합니다.

3. 인증서 프롬프트에서 Yes(예)를 선택하고 PIX Firewall ASDM Bootstrap 컨피그레이션에 구성된 대로 enable 비밀번호로 로그인합니다.

4. PC에서 ASDM을 처음 실행하는 경우 ASDM Launcher를 사용할지 아니면 ASDM을 Java 앱으로 사용할지를 묻는 메시지가 표시됩니다.

이 예에서는 ASDM Launcher가 선택되어 이러한 프롬프트를 설치합니다.

5. ASDM Home(ASDM 홈) 창으로 이동하여 Configuration(컨피그레이션) 탭을 선택합니다.

6. Ethernet 0 Interface를 강조 표시하고 Edit를 클릭하여 Outside Interface를 구성합니다.

7. Editing 인터페이스 프롬프트에서 OK를 클릭합니다.

8. 인터페이스 세부사항을 입력하고 완료되면 OK(확인)를 클릭합니다.

9. Changing an Interface 프롬프트에서 OK를 클릭합니다.

10. 인터페이스 컨피그레이션을 수락하려면 Apply를 클릭합니다.컨피그레이션이 PIX에 푸시됩니다.이 예에서는 고정 경로를 사용합니다.

11. Features 탭 아래에서 Routing을 클릭하고 Static Route를 강조 표시한 다음 Add를 클릭합니다.

12. 기본 게이트웨이를 구성하고 OK를 클릭합니다.

13. Add(추가)를 클릭하고 Inside 네트워크에 경로를 추가합니다.

14. 올바른 경로가 구성되었는지 확인하고 Apply를 클릭합니다.

15. 이 예에서는 NAT가 사용됩니다.Enable traffic through the firewall without address translation(주소 변환 없이 방화벽을 통과하는 트래픽 활성화) 확인란을 제거하고 Add(추가)를 클릭하여 NAT 규칙을 구성합니다.

16. 소스 네트워크를 구성합니다(이 예에서는 any를 사용합니다). 그런 다음 Manage Pools(풀 관리)를 클릭하여 PAT를 정의합니다.

17. 외부 인터페이스를 선택하고 Add를 클릭합니다.

이 예에서는 인터페이스의 IP 주소를 사용하여 PAT를 사용합니다.

18. PAT가 구성되면 OK를 클릭합니다.

19. Add(추가)를 클릭하여 고정 변환을 구성합니다.

20. Interface(인터페이스) 드롭다운에서 inside를 선택한 다음 IP 주소 10.1.1.2, 서브넷 마스크 255.255.255를 입력하고 Static(고정)을 선택하고 IP Address(IP 주소) 필드에서 주소 99.99.99.12을 입력합니다. 완료되면 OK(확인)를 클릭합니다.

21. Apply(적용)를 클릭하여 인터페이스 컨피그레이션을 적용합니다.컨피그레이션이 PIX에 푸시됩니다.

22. 보안 정책 규칙을 구성하려면 Features 탭에서 Security Policy를 선택합니다.

23. Add(추가)를 클릭하여 esp 트래픽을 허용하고 OK(확인)를 클릭하여 계속 진행합니다.

24. ISAKMP 트래픽을 허용하려면 Add(추가)를 클릭하고 OK(확인)를 클릭하여 계속합니다.

25. Add를 클릭하여 NAT-T에 대한 UDP 포트 4500 트래픽을 허용하고 OK(확인)를 클릭하여 계속합니다.

26. 인터페이스 컨피그레이션을 수락하려면 Apply를 클릭합니다.컨피그레이션이 PIX에 푸시됩니다.

27. 이제 구성이 완료되었습니다.

CLI 컨피그레이션을 보려면 File(파일) > Show Running Configuration in New Window(새 창에서 실행 중인 컨피그레이션 표시)를 선택합니다.

PIX 방화벽 컨피그레이션

PIX 방화벽

pixfirewall# show run

: Saved

:

PIX Version 7.0(0)102

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 99.99.99.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pixfirewall

domain-name cisco.com

ftp mode passive

access-list outside_access_in remark Access Rule to Allow ESP traffic

access-list outside_access_in

extended permit esp host 99.99.99.2 host 99.99.99.12

access-list outside_access_in

remark Access Rule to allow ISAKMP to host 99.99.99.12

access-list outside_access_in

extended permit udp host 99.99.99.2 eq isakmp host 99.99.99.12

access-list outside_access_in

remark Access Rule to allow port 4500 (NAT-T) to host 99.99.99.12

access-list outside_access_in

extended permit udp host 99.99.99.2 eq 4500 host 99.99.99.12

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

monitor-interface inside

monitor-interface outside

asdm image flash:/asdmfile.50073

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat-control

global (outside) 1 interface

nat (inside) 0 0.0.0.0 0.0.0.0

static (inside,outside) 99.99.99.12 10.1.1.2 netmask 255.255.255.255

access-group outside_access_in in interface outside

route inside 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2 1

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.99.2 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

http 10.1.1.3 255.255.255.255 inside

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map asa_global_fw_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

service-policy asa_global_fw_policy global

Cryptochecksum:0a12956036ce4e7a97f351cde61fba7e

: end

PIX Security Appliance 및 MPF(Modular Policy Framework) 컨피그레이션

액세스 목록 대신 PIX/ASA 보안 어플라이언스를 통해 IPsec 트래픽을 전달하려면 MPF(Modular Policy Framework)에서 inspect ipsec-pass-thru 명령을 사용합니다.

이 검사는 ESP 트래픽에 대한 핀홀을 열도록 구성됩니다.모든 ESP 데이터 흐름은 정방향 흐름이 존재할 때 허용되며 허용되는 최대 연결 수에 제한이 없습니다.AH는 허용되지 않습니다.ESP 데이터 흐름에 대한 기본 유휴 시간 제한은 기본적으로 10분으로 설정됩니다.이 검사는 클래스 및 match 명령 모드를 포함하여 다른 검사를 적용할 수 있는 모든 위치에 적용할 수 있습니다.IPSec Pass Through 애플리케이션 검사는 IKE UDP 포트 500 연결과 연결된 ESP(IP 프로토콜 50) 트래픽을 편리하게 탐색할 수 있도록 합니다.ESP 트래픽을 허용하기 위한 긴 액세스 목록 컨피그레이션을 방지하고 시간 초과 및 최대 연결을 통해 보안을 제공합니다.트래픽 클래스를 정의하고, 클래스에 inspect 명령을 적용하고, 하나 이상의 인터페이스에 정책을 적용하려면 class-map, policy-map 및 service-policy 명령을 사용합니다.활성화된 경우 inspect IPSec-pass-thru 명령을 사용하면 10분 시간 초과로 무제한 ESP 트래픽을 허용하며, 이는 구성할 수 없습니다.NAT 및 비 NAT 트래픽이 허용됩니다.

hostname(config)#access-list test-udp-acl extended permit udp any any eq 500

hostname(config)#class-map test-udp-class

hostname(config-cmap)#match access-list test-udp-acl

hostname(config)#policy-map test-udp-policy

hostname(config-pmap)#class test-udp-class

hostname(config-pmap-c)#inspect ipsec-pass-thru

hostname(config)#service-policy test-udp-policy interface outside

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show crypto ipsec sa - 2단계 보안 연결을 표시합니다.

- show crypto isakmp sa - 1단계 보안 연결을 표시합니다.

- show crypto engine connections active(암호화 엔진 연결 활성 표시) - 암호화된 및 해독된 패킷을 표시합니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

라우터 IPsec에 대한 문제 해결 명령

참고: 디버그 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- debug crypto engine - 암호화된 트래픽을 표시합니다.

- debug crypto ipsec - 2단계의 IPsec 협상을 표시합니다.

- debug crypto isakmp - 1단계의 ISAKMP(Internet Security Association and Key Management Protocol) 협상을 표시합니다.

보안 연결 지우기

- clear crypto isakmp - IKE(Internet Key Exchange) 보안 연결을 지웁니다.

- clear crypto ipsec sa - IPsec 보안 연결을 지웁니다.

PIX용 문제 해결 명령

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

참고: 디버그 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- logging buffer debugging(로깅 버퍼 디버깅) - PIX를 통과하는 호스트에 대해 설정 및 거부된 연결을 표시합니다.정보는 PIX 로그 버퍼에 저장되며, show log 명령을 사용하여 출력을 볼 수 있습니다.

- ASDM을 사용하여 로깅을 활성화하고 이 단계에 표시된 로그를 볼 수도 있습니다.

1. Configuration > Properties > Logging > Logging Setup > Enable Logging을 선택하고 Apply를 클릭합니다.

2. Monitoring > Logging > Log Buffer > On Logging Level > Logging Buffer를 선택하고 View를 클릭합니다.

로그 버퍼의 예입니다.

관련 정보

- IPsec 협상/IKE 프로토콜 지원 페이지

- PIX 지원 페이지

- PIX 명령 참조

- NAT 지원 페이지

- RFC(Request for Comments)

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems