목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

SNMP 폴링된 출력

알려진 주의 사항

SNMP용 CPU 속도

완화

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ASA(Adaptive Security Appliance) 메모리 통계(예: 사용 가능한 메모리, 사용 메모리 등)를 쿼리하기 위해 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Adaptive Security Appliance 장치에만 유효합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

사용 가능한 메모리 및 사용된 메모리 통계를 모니터링하여 네트워크 디바이스의 메모리 성능을 식별할 수 있습니다.Cisco ASA는 SNMP를 통해 폴링될 메모리 통계를 지원하며 다음과 같은 지원되는 OID를 사용합니다.

- 32비트 메모리 카운터

'CiscoMemoryPoolEntry' 개체를 사용합니다.개체 및 ID 매핑이 이 샘플 출력에 표시됩니다.

ciscoMemoryPoolType 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.1

ciscoMemoryPoolName 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2

ciscoMemoryPoolAlternate 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.3

ciscoMemoryPoolValid 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.4

ciscoMemoryPoolUsed 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5

ciscoMemoryPoolFree 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6

ciscoMemoryPoolLargestFree 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7

- 64비트 메모리 카운터

'cempMemPoolEntry' 개체를 사용합니다.개체 및 ID 매핑이 이 샘플 출력에 표시됩니다.

cempMemPoolIndex 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.1

cempMemPoolLowestFree 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.10

cempMemPoolUsedLowWaterMark 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.11

cempMemPoolAllocHit 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.12

cempMemPoolAllocMiss 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.13

cempMemPoolFreeHit 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.14

cempMemPoolFreeMiss 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.15

cempMemPoolType 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.2

cempMemPoolName 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.3

cempMemPoolPlatformMemory 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.4

cempMemPoolAlternate 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.5

cempMemPoolValid 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.6

cempMemPoolUsed 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.7

cempMemPoolFree 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.8

cempMemPoolLargestFree 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.9

SNMP 폴링된 출력

SNMP 클라이언트의 콘솔에서 메모리 통계를 쿼리하면 출력은 이 샘플 출력과 유사합니다.

32비트 카운터:

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2.1 = STRING: "System memory"

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2.6 = STRING: "MEMPOOL_DMA"

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2.7 = STRING: "MEMPOOL_GLOBAL_SHARED"

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.3.1 = INTEGER: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.3.6 = INTEGER: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.3.7 = INTEGER: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.4.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.4.6 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.4.7 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1 = Gauge32: 230971224

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.6 = Gauge32: 21585704

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.7 = Gauge32: 50616136

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1 = Gauge32: 37464232

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.6 = Gauge32: 32964824

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.7 = Gauge32: 37464248

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7.1 = Gauge32: 37460160

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7.6 = Gauge32: 32945592

iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7.7 = Gauge32: 37460160

show mem의 출력 또는 show mem detail 명령을 사용하여 동일한 내용을 해석할 수 있습니다.

‘iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1 = Gauge32:’ correlates to the ‘Used Memory’ in 'sh mem' output.

‘iso.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1 = Gauge32:’ correlates to the ‘Free Memory’ in ‘sh mem' output

64비트 카운터:

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.2.1.1 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.3.1.1 = STRING: "System memory"

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.5.1.1 = INTEGER: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.6.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.7.1.1 = Gauge32: 230971320

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.8.1.1 = Gauge32: 37464144

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.17.1.1 = Gauge32: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.18.1.1 = Counter64: 230971312

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.19.1.1 = Gauge32: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.20.1.1 = Counter64: 37464144

show mem의 출력 또는 show mem detail 명령을 사용하여 동일한 내용을 해석할 수 있습니다.

ASA1#

ASA1#

ASA1#

ASA1# show mem

Free memory:          37498488 bytes (14%)

Used memory:         230936968 bytes (86%)

-------------     ------------------

Total memory:        268435456 bytes (100%)

ASA1#

ASA1#

ASA1#

ASA1# show mem detail

Free memory:                        37498488 bytes (14%)

Used memory:

Allocated memory in use:       50581896 bytes (19%)

Reserved memory:              180355072 bytes (67%)

-----------------------------   ------------------

Total memory:                      268435456 bytes (100%)

Least free memory:         37463768 bytes (14%)

Most used memory:         230971688 bytes (86%)

!--- Some output excluded.

알려진 주의 사항

이 섹션에서는 SNMP를 사용하여 메모리 통계를 폴링하는 동안 알려진 몇 가지 주의 사항에 대해 설명합니다

ASA에 메모리 정보를 폴링하도록 쿼리하면 SNMP는 아래에 나열된 ASA 메모리의 세 가지 기본 세그먼트에서 정보를 검색할 수 있습니다.

1. 시스템 메모리 풀

2. MEMPOOL_DMA 풀

3. MEMPOOL_GLOBAL_SHARED 풀

SNMP를 통해 MEMPOOL_GLOBAL_SHARED 풀 정보를 쿼리하면 CPU 속도가 저하됩니다.SNMP를 사용하여 ASA가 연결된 대용량 메모리 청크를 통해 정보를 쿼리해야 하는 메모리 통계를 폴링할 때 과부하/과부하 트래픽 시 패킷이 삭제/오버런되는 것을 볼 수 있으며, 이로 인해 SNMP 관련 CPU 돼지를 얻을 수 있습니다.ASA의 CPU는 SNMP 프로세스에서 너무 오랫동안 유지한 후 CPU를 다른 프로세스로 해제할 수 있습니다.ASA를 통해 데이터 속도가 충분히 높으면 인터페이스 카운터에서 오버런이 증가하며 패킷이 삭제될 수 있습니다.

싱글 코어 및 멀티 코어 플랫폼 모두에 적용됩니다.메모리 풀 MIB를 사용하여 메모리 세부 정보 표시와 관련된 통계를 폴링하지 않고 show mem 출력과 연결된 MIB만 사용하는 것이 좋습니다.CLI에서 show mem detail을 실행하여 이러한 CPU 돼지를 볼 수 있습니다.

SNMP용 CPU 속도

이 섹션에서는 Cisco ASA의 샘플 CPU 호그 메시지를 제공합니다.

Process:      snmp, PROC_PC_TOTAL: 124, MAXHOG: 306, LASTHOG: 299

LASTHOG At:   12:00:24 EDT May 17 2013

PC:           0x000000000124fd5c (suspend)

Process:      snmp, NUMHOG: 124, MAXHOG: 306, LASTHOG: 299

LASTHOG At:   12:00:24 EDT May 17 2013

PC:           0x000000000124fd5c (suspend)

Call stack:   0x000000000124fd5c  0x000000000124e72b  0x000000000124b5da

0x000000000124e3e7  0x0000000001228b9a  0x000000000122732a

0x0000000000423cc5

Process:      snmp, PROC_PC_TOTAL: 248, MAXHOG: 306, LASTHOG: 298

LASTHOG At:   12:01:34 EDT May 17 2013

PC:           0x00000000013780cf (suspend)

Process:      snmp, NUMHOG: 248, MAXHOG: 306, LASTHOG: 298

LASTHOG At:   12:01:34 EDT May 17 2013

PC:           0x00000000013780cf (suspend)

Call stack:   0x000000000124803b  0x00000000012289e5  0x000000000122732a

0x0000000000423cc5

Cisco ASA에서 이러한 오류 메시지가 표시될 수도 있습니다.

[local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 305 msec, Process = snmp, PC = 1250117, Call stack =

2013-05-17T09:33:12-04:00 CISCO-ASA-TEST(10.10.10.1) [local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 305 msec, Process = snmp, PC = 1250117, Call stack =   0x0000000001250117  0x000000000124ea07  0x000000000124b5da  0x000000000124e3e7  0x0000000001228b9a  0x000000000122732a  0x0000000000423cc5

2013-05-17T09:33:12-04:00 CISCO-ASA-TEST(10.10.10.2) [local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 354 msec, Process = snmp, PC = 1250117, Call stack =

2013-05-17T09:33:12-04:00 CISCO-ASA-TEST(10.10.10.2) [local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 354 msec, Process = snmp, PC = 1250117, Call stack =   0x0000000001250117  0x000000000124ea07  0x000000000124b5da  0x000000000124e3e7  0x0000000001228b9a  0x000000000122732a  0x0000000000423cc5

2013-05-17T09:33:22-04:00 CISCO-ASA-TEST(10.10.10.2) [local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 348 msec, Process = snmp, PC = 124fd5c, Call stack =

2013-05-17T09:33:22-04:00 CISCO-ASA-TEST(10.10.10.2) [local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 348 msec, Process = snmp, PC = 124fd5c, Call stack =   0x000000000124fd5c  0x000000000124e72b  0x000000000124b5da  0x000000000124e3e7  0x0000000001228b9a  0x000000000122732a  0x0000000000423cc5

2013-05-17T09:36:17-04:00 CISCO-ASA-TEST(10.10.10.1) [local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 300 msec, Process = snmp, PC = 13780cf, Call stack =

2013-05-17T09:36:17-04:00 CISCO-ASA-TEST(10.10.10.1) [local5.warning] %ASA-4-711004: Task ran for 300 msec, Process = snmp, PC = 13780cf, Call stack =   0x000000000124803b  0x00000000012289e5  0x000000000122732a  0x0000000000423cc5

완화

1. global_shared_mem_pool과 관련된 OID는 폴링하지 마십시오.

2. ASA 플랫폼에 대한 snmpwalk를 실행하고 global_shared_mem_pool과 관련된 OID가 폴링되고 있는지 확인합니다.

snmpwalk -c public -v2c -Os <IP Address> 1.3.6.1.4.1.9.9.48

enterprises.9.9.48.1.1.1.2.1 = STRING: "System memory"

enterprises.9.9.48.1.1.1.2.6 = STRING: "MEMPOOL_DMA"

enterprises.9.9.48.1.1.1.2.7 = STRING: "MEMPOOL_GLOBAL_SHARED"

enterprises.9.9.48.1.1.1.3.1 = INTEGER: 0

enterprises.9.9.48.1.1.1.3.6 = INTEGER: 0

enterprises.9.9.48.1.1.1.3.7 = INTEGER: 0

enterprises.9.9.48.1.1.1.4.1 = INTEGER: 1

enterprises.9.9.48.1.1.1.4.6 = INTEGER: 1

enterprises.9.9.48.1.1.1.4.7 = INTEGER: 1

enterprises.9.9.48.1.1.1.5.1 = Gauge32: 804874736

enterprises.9.9.48.1.1.1.5.6 = Gauge32: 125674744

enterprises.9.9.48.1.1.1.5.7 = Gauge32: 153938632

enterprises.9.9.48.1.1.1.6.1 = Gauge32: 3490092567

enterprises.9.9.48.1.1.1.6.6 = Gauge32: 146135816

enterprises.9.9.48.1.1.1.6.7 = Gauge32: 3084064048

enterprises.9.9.48.1.1.1.7.1 = Gauge32: 3083999920

enterprises.9.9.48.1.1.1.7.6 = Gauge32: 146133824

enterprises.9.9.48.1.1.1.7.7 = Gauge32: 3083999920

enterprise.9.9.48.1.1.1.7은 largest_continuous_memory의 OID이므로 사용하지 마십시오.또한 enterprises.9.9.48.1.1.1.X.7은 MEMPOOL_GLOBAL_SHARED와 관련되므로 피해야 합니다.

패밀리에서 OID를 폴링할 때 9.9.48.1.1.1.x.y, 'y'가 global_mempool과 일치하는지 확인합니다.대답이 "예"인 경우 SNMP CPU 돼지를 완화하기 위해 이러한 OID를 사용하지 마십시오.이 'y'는 동적으로 생성되며 다른 Cisco ASA 플랫폼과 다를 수 있습니다.

자세한 내용은 CSCtx43501을 참조하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems