목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

오류:nic_get_channel:잘못된 NICNUM

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ASA(Adaptive Security Appliance) 8.4(2) 이상을 실행할 때 나타날 수 있는 INVALID_NICNUM 오류에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco ASA(Adaptive Security Appliance)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

오류:nic_get_channel:잘못된 NICNUM

문제

ASA 8.4(2) 이상을 실행할 때 ASA는 다음과 유사한 콘솔 메시지로 인쇄될 수 있습니다.

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

또는

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

참고: 16진수 값과 NIC 번호가 변경될 수 있습니다.

솔루션

이 문제는 코스메틱이며 snmp-server 명령이 ASA에 구성될 때 트리거됩니다.

이러한 Cisco 버그 ID는 해당 플랫폼에서 이 문제를 추적하는 데 사용됩니다.

- 5505만

CSCtq96332(등록된 고객만 해당) —ASA 5505는 콘솔에 "INVALID_NICNUM" 메시지를 기록합니다(이 문제는 버전 8.4(2)2 이상에서 해결됨).

- 5505가 아님

CSCtr83349(등록된 고객만 해당) —ASA는 콘솔에 "INVALID_NICNUM" 메시지를 기록합니다(이 문제는 버전 8.4(2)6 이상에서 해결됨).

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems