목차

소개

VPC 2.4

VPC 3.0.x / AMPPC3000

소개

이 문서에서는 AMP VPC(Virtual Private Cloud)에서 OPAdmin/root 비밀번호를 재설정하는 절차에 대해 설명합니다. 컴퓨터에 대한 콘솔 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.가상 어플라이언스의 경우 AMP3000(OR)의 경우 UCS CIMC 포털 또는 물리적 KVM 콘솔을 통해 VM 원격 콘솔을 사용할 수 있습니다.

VPC 2.4

—1) Virtual Private Cloud를 재부팅하는 동안 F10을 눌러 가상 시스템의 부팅 프로세스를 중단합니다.

—2) 다음과 유사한 기능을 사용할 수 있습니다.

- 3) 'e'를 클릭합니다.

—4) 다음 화면이 나타납니다. 커널로 이동하여 'e'를 다시 클릭하십시오.

—5) 그림에 표시된 대로 이미지에 표시된 대로 '단일' 텍스트를 추가합니다.

—6) GRUB 화면에서 enter 및 'b'를 클릭합니다.

—7) 루트 프롬프트가 표시되면 passwd 명령을 계속 진행하여 새 비밀번호를 입력하십시오.

—8) VPC를 재부팅하고 새 비밀번호 세트로 로그인을 시도합니다.

VPC 3.0.x / AMPPC3000

CentOS 버전이 변경되어 루트 비밀번호 재지정 프로세스가 약간 다릅니다.

—1) Virtual Private Cloud를 재부팅하는 동안 F10을 눌러 가상 시스템의 부팅 프로세스를 중단합니다.

—2) 다음과 유사한 기능을 사용할 수 있습니다.

- 3) 'e'를 클릭합니다.

- 4) 다음 화면이 나타납니다. 출력을 스크롤하여 "fi" 섹션으로 이동한 다음 "ro" 부품을 변경하십시오.

다음 화면에 "rw init=/sysroot/bin/sh"로 이동합니다.

- 5) Ctrl-X를 클릭합니다.

- 6) 셸이 표시되면 "chroot /sysroot" 명령을 실행하십시오.

—7) passwd 명령을 계속 진행하고 새 비밀번호를 입력합니다.

—8) VPC를 다시 로드하고 새 비밀번호를 사용하여 로그인합니다.