목차

소개

배경 정보

Cisco Secure Endpoint 명령줄 스위치

보안 엔드포인트 설치 프로그램 스위치

amp_installer.exe

Secure Endpoint Support 진단 툴 스위치

ipsupporttool.exe

보안 엔드포인트 UI 스위치

iptraytool.exe

보안 엔드포인트 SFC 스위치

sfc.exe

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Secure Endpoint와 함께 사용할 수 있는 CLI(Command Line) 스위치에 대해 설명합니다.

배경 정보

Cisco Secure Endpoint에는 명령줄 스위치를 사용하여 엔드포인트에서 로컬로 수행할 수 있는 많은 사용자 지정 가능한 기능과 작업이 포함되어 있습니다. 이 문서에는 이러한 내용이 표시됩니다.

Cisco Secure Endpoint 명령줄 스위치

보안 엔드포인트 설치 프로그램 스위치

amp_installer.exe

1. Windows에서 명령 프롬프트를 엽니다.

2. 설치 관리자가 위치한 폴더(아래 예제로 사용되는 다운로드 폴더)를 명령 프롬프트에서 찾습니다.

cd C:\Users\sysadmin\Downloads

1. 제공된 사용 가능한 스위치를 실행합니다.

amp_protect.exe <switch>

참고: 명령을 실행한 후에는 출력이 반환되지 않습니다.

팁: 한 번에 둘 이상의 스위치를 사용할 수 있습니다.

명령줄 스위치

명령 설명

특별 참고 사항

/S

설치 프로그램을 자동 모드로 설정하는 데 사용됩니다.

/temppath

추출 및 실행할 설치 파일의 사용자 지정 임시 위치를 지정하는 데 사용됩니다.

/temppath C:\

/desktopicon 0

바탕 화면 아이콘이 생성되지 않도록 지정하는 데 사용됩니다.

이는 기본 컨피그레이션이므로 제공할 필요가 없습니다.

/desktopicon 1

바탕 화면 아이콘을 만들도록 지정하는 데 사용됩니다.

/startmenu 0

시작 메뉴 바로 가기가 생성되지 않습니다.

/startmenu 1

시작 메뉴 바로 가기가 생성됩니다.

이는 기본 컨피그레이션이므로 제공할 필요가 없습니다.

/contextmenu 0

마우스 오른쪽 버튼 클릭 컨텍스트 메뉴에서 Scan Now(지금 스캔)를 비활성화합니다.

/contextmenu 1

오른쪽 클릭 컨텍스트 메뉴에서 Scan Now(지금 스캔)를 활성화합니다.

이는 기본 컨피그레이션이므로 제공할 필요가 없습니다.

/제거 0

커넥터를 제거하고 나중에 다시 설치할 수 있도록 파일을 남겨둡니다.

UUID가 있는 XML 파일은 남아 있으며 커넥터를 다시 설치할 때 기존 컴퓨터 개체를 다시 사용할 수 있습니다. 로그 파일도 보존됩니다. 커넥터 보호 암호를 사용 중인 경우 /uninstallpassword 플래그를 사용하여 지정해야 합니다.

/제거 1

커넥터를 제거하고 관련된 모든 파일을 제거합니다.

커넥터 보호 암호를 사용 중인 경우 /uninstallpassword 플래그를 사용하여 지정해야 합니다.

/uninstallpassword

/remove 플래그를 사용할 때 제거 암호를 지정합니다. 커넥터 보호 기능이 활성화된 경우 지정해야 합니다.

플래그 뒤에 제거 비밀번호를 지정합니다.

/skipdfc 1

DFC 드라이버 설치를 건너뜁니다.

이 플래그로 설치된 모든 커넥터는 네트워크 엔진이 비활성화된 정책이 있는 그룹에 있어야 합니다.

/스키프테트라 1

TETRA 드라이버 설치를 건너뜁니다.

이 플래그로 설치된 모든 커넥터는 Tetra 플래그가 선택되지 않은 정책이 있는 그룹에 있어야 합니다.

/D=[경로]

설치를 수행할 디렉토리를 지정하는 데 사용됩니다. 예: /D=C:\

이는 마지막 매개 변수로 지정해야 합니다.

/D= 명령줄 스위치의 경우 기본 설치 디렉토리는 운영 체제마다 다릅니다. 다음은 Microsoft Windows XP 서비스 팩 3 이상의 기본 설치 디렉토리입니다.

x86 플랫폼의 경우:

C:\Program Files (x86)\Cisco\AMP

x64 플랫폼의 경우:

C:\Program Files\Cisco\AMP

/goldenimage 1

골든 이미지 준비를 위한 커넥터 설치

이 플래그는 가상 환경에서 골든 이미지를 준비하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 플래그를 사용하면 골든 이미지 생성 중에 커넥터가 시작되어 등록되지 않습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

안전한 엔드포인트로 최상의 이미지를 준비하는 방법

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/amp-endpoints/214462-how-to-prepare-a-golden-image-with-amp-f.html

/스키포체크 1

설치하는 동안 OS 검사를 건너뜁니다.

이 플래그는 호환되지 않는 운영 체제에 Secure Endpoint를 설치하는 데 사용할 수 있습니다.

Secure Endpoint Support 진단 툴 스위치

ipsupporttool.exe

1. Windows에서 명령 프롬프트를 엽니다.

2. 명령 프롬프트에서 폴더로 이동합니다. 기본 경로: C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X.X\, theX.X.X는 버전 번호를 나타냅니다.

cd C:\Program Files\Cisco\AMP\8.2.1.21612\

1. 제공된 사용 가능한 스위치를 실행합니다.

ipsupporttool.exe <switch>

참고: 스위치를 실행하면 출력이 반환되지 않습니다.

주의: 폴더 선택을 참조하는 모든 스위치에는 폴더가 이미 있어야 합니다

명령줄 스위치

명령 설명

특별 참고 사항

-o <경로>

지원 도구의 출력 폴더를 지정합니다.

이 옵션을 지정하지 않으면 기본적으로 바탕 화면이 표시됩니다.

-d <install_path>

Windows 지원 도구에서 파일을 검색할 수 있는 폴더를 지정합니다.

지정하지 않은 경우 보안 엔드포인트의 기본 설치 디렉토리가 기본값으로 사용됩니다.

-t <분>

지정된 시간 동안 Windows 지원 도구에서 시간 제한 디버그 수준 진단을 실행합니다. 기간은 분 단위로 지정됩니다.

보안 엔드포인트 UI 스위치

iptraytool.exe

참고: iptraytool.exe는 보안 엔드포인트의 레거시 버전에서만 사용할 수 있습니다.

1. Windows에서 명령 프롬프트를 엽니다.

2. 명령 프롬프트에서 폴더로 이동합니다. 기본 경로: C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X.X\, theX.X.X는 버전 번호를 나타냅니다.

cd C:\Program Files\Cisco\AMP\7.5.3.20938\

1. 제공된 사용 가능한 스위치를 실행합니다.

iptray.exe <switch>

명령줄 스위치

명령 설명

특별 참고 사항

-f

명령줄에서 클라이언트 사용자 인터페이스를 활성화할 수 있습니다.

이는 엔드포인트에서 Start Client User Interface(클라이언트 사용자 인터페이스 시작)가 선택되지 않은 정책을 통해 GUI가 꺼진 경우에만 필요합니다.

보안 엔드포인트 SFC 스위치

sfc.exe

1. Windows에서 명령 프롬프트를 엽니다.

2. 명령 프롬프트에서 폴더로 이동합니다. 기본 경로: C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X.X\, theX.X.X는 버전 번호를 나타냅니다.

cd C:\Program Files\Cisco\AMP\8.2.1.21612\

1. 제공된 사용 가능한 스위치를 실행합니다.

sfc.exe <switch>

명령줄 스위치

명령 설명

특별 참고 사항

-s

Immunet Protect(Windows Connector) 서비스를 시작합니다. 서비스를 시작하려면 SCM에 서비스가 이미 등록되어 있어야 합니다.

-k

Immunet Protect(Windows 커넥터) 서비스를 중지합니다.

Connector Protection(커넥터 보호)이 활성화된 경우 서비스를 성공적으로 중지하려면 -k 뒤에 비밀번호를 입력합니다.

-u

Immunet Protect(Windows Connector) 서비스를 제거합니다. Windows SCM(서비스 제어 관리자)에서 서비스 등록 취소 이 옵션은 제거 프로그램에서 Windows 커넥터 서비스를 제거하는 데 사용됩니다.

-r

Immunet Protect(Windows 커넥터) 서비스를 재설정합니다. 이 옵션은 -i 옵션과 매우 유사하지만 서비스를 설치하지 않습니다. 이것은 local.xml 손상을 해결하는 데 유용합니다.

-l 시작

디버그 및 커널 로깅을 동적으로 토글합니다(트리거는 소문자 L).

이 상태는 전환되거나, 서비스가 다시 시작되거나, 로깅 수준을 변경하도록 새 정책이 구성될 때까지 유지됩니다.

-l 중지

디버그 및 커널 로깅을 동적으로 끕니다(트리거는 소문자 L).

-unblock SHA_of_file

이 옵션은 프로세스의 실행을 차단합니다. 이 명령 스위치를 실행하면 애플리케이션 차단 목록의 로컬 커널 캐시에서 애플리케이션을 제거할 수 있습니다.

이 명령은 오탐 또는 실수로 인해 응용 프로그램이 차단되었을 때 사용할 수 있으며, 30분을 기다리거나 시스템을 재부팅하지 않고 응용 프로그램을 빠르게 차단해야 합니다.

-재등록

이 옵션은 서비스가 실행되는 동안 local.xml 및 레지스트리에서 uuid 및 certs를 지우고 재등록을 트리거할 수 있습니다. Local.xml 및 레지스트리가 새 값으로 업데이트됩니다. 그러나 ID 동기화가 활성화되어 있고 커넥터가 기존 UUID를 다시 가져오는 경우에는 차단됩니다.  초기 설치에 사용된 설치 패키지가 수정된 경우 재등록 후 커넥터를 기본 그룹/정책에 배치할 수 있습니다.

Connector Protection(Connector 보호)이 활성화된 경우 다음을 입력해야 합니다. sfc.exe -reregister _password_

-forceupdate

이 옵션은 커넥터에서 TETRA 정의를 강제로 업데이트합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems

- Cisco 보안 엔드포인트 - TechNotes

- Cisco Secure Endpoint - 사용 설명서

- 보안 엔드포인트 Mac/Linux CLI 사용