목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

설정

1단계. VPN 토폴로지를 정의합니다.

2단계. IKE 매개변수를 구성합니다.

3단계. IPsec 매개변수를 구성합니다.

4단계. 액세스 제어 우회.

5단계. 액세스 제어 정책을 생성합니다.

6단계. NAT 제외를 구성합니다.

7단계. ASA를 구성합니다.

다음을 확인합니다.

문제 해결 및 디버그

초기 연결 문제

트래픽 관련 문제

소개

이 문서에서는 FMC에서 관리하는 FTD(Firepower Threat Defense)에서 사이트 대 사이트 VPN을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 항목에 대한 지식이 있어야 합니다.

- VPN에 대한 기본 이해

- firepower Management Center 경험

- ASA 명령줄 경험

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco FTD 6.5

- ASA 9.10(1)32

- IKEv2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

설정

firepower Management Center를 사용하여 FTD의 컨피그레이션부터 시작합니다.

1단계. VPN 토폴로지를 정의합니다.

1. Devices(디바이스) > VPN > Site To Site(사이트 대 사이트)로 이동합니다. 이 이미지에 표시된 대로 Add VPN(VPN 추가) 아래에서 Firepower Threat Defense Device(위협 방어 디바이스)를 클릭합니다.

2. Create New VPN Topology(새 VPN 토폴로지 생성) 상자가 나타납니다. 쉽게 식별할 수 있는 이름을 VPN에 지정합니다.

네트워크 토폴로지: 포인트 투 포인트

IKE 버전: IKEv2

이 예에서 엔드포인트를 선택하면 노드 A는 FTD이고 노드 B는 ASA입니다. 이 이미지에 표시된 대로 녹색 더하기 버튼을 클릭하여 토폴로지에 디바이스를 추가합니다.

3. FTD를 첫 번째 엔드포인트로 추가합니다.

암호화 맵이 배치되는 인터페이스를 선택합니다. IP 주소는 디바이스 컨피그레이션에서 자동으로 채워져야 합니다.

이 이미지에 표시된 대로 Protected Networks(보호된 네트워크) 아래의 녹색 더하기 기호를 클릭하여 이 VPN에서 암호화해야 할 서브넷을 선택합니다.

4. 녹색 더하기 기호를 클릭하면 네트워크 개체가 여기에 생성됩니다.

5. 암호화해야 하는 FTD에 모든 로컬 서브넷을 추가합니다. Add(추가)를 클릭하여 선택한 네트워크로 이동합니다. 이제 이 이미지에 표시된 대로 OK를 클릭합니다.

FTDSubnet = 10.10.113.0/24

노드 A: (FTD) 엔드포인트가 완료되었습니다. 이미지에 표시된 대로 노드 B의 녹색 더하기 기호를 클릭합니다.

노드 B는 ASA입니다. FMC에서 관리하지 않는 디바이스는 엑스트라넷으로 간주됩니다.

6. 장치 이름 및 IP 주소를 추가합니다. 그림과 같이 녹색 더하기 기호를 클릭하여 보호된 네트워크를 추가합니다.

7. 이 이미지에 표시된 대로 암호화할 ASA 서브넷을 선택하고 선택한 네트워크에 추가합니다.

ASASubnet = 10.10.110.0/24

2단계. IKE 매개변수를 구성합니다.

이제 두 엔드포인트 모두 IKE/IPSEC 컨피그레이션을 통과합니다.

1. IKE 탭에서 IKEv2 초기 교환에 사용되는 매개변수를 지정합니다. 이미지에 표시된 대로 녹색 더하기 기호를 클릭하여 새 IKE 정책을 생성합니다.

2. 새 IKE 정책에서 우선 순위 번호와 연결 1단계의 수명을 지정합니다. 이 문서에서는 초기 교환에 Integrity(SHA256), Encryption(AES-256), PRF(SHA256) 및 Diffie-Hellman Group(Group 14) 매개변수를 사용합니다

참고: 디바이스의 모든 IKE 정책은 선택한 정책 섹션의 내용에 관계없이 원격 피어로 전송됩니다. 원격 피어와 일치하는 첫 번째 IKE 정책이 VPN 연결에 대해 선택됩니다. 우선 순위 필드를 사용하여 어떤 정책을 먼저 보낼지 선택합니다. 우선 순위 1이 먼저 전송됩니다.

3. 매개변수가 추가되면 이 정책을 선택하고 인증 유형을 선택합니다.

4. 사전 공유 키 설명서를 선택합니다. 이 문서에서는 PSK cisco123이 사용됩니다.

3단계. IPsec 매개변수를 구성합니다.

1. 이 이미지에 표시된 대로 IPsec 아래에서 연필을 클릭하여 변형 집합을 편집하고 새 IPsec 제안을 만듭니다.

2. 새 IKEv2 IPsec 제안을 만들려면 녹색 더하기 기호를 클릭하고 2단계 매개변수를 입력합니다.

ESP Encryption(ESP 암호화) > AES-GCM-256을 선택합니다. GCM 알고리즘을 암호화에 사용하면 해시 알고리즘이 필요 없다. GCM을 사용하면 해시 기능이 내장되어 있습니다.

3. 새 IPsec 제안이 생성된 후 선택한 변형 집합에 추가합니다.

이제 새로 선택한 IPsec 제안이 IKEv2 IPsec 제안 아래에 나열됩니다.

필요한 경우 여기에서 2단계 수명 및 PFS를 편집할 수 있습니다. 이 예에서는 수명이 기본값으로 설정되고 PFS가 비활성화됩니다.

선택 사항 - Bypass Access Control(액세스 제어 우회) 또는 Create an Access Control Policy(액세스 제어 정책 생성) 옵션을 완료해야 합니다.

4단계. 액세스 제어 우회.

선택적으로, Advanced(고급) > Tunnel(터널)에서 sysopt permit-vpn을 활성화할 수 있습니다.

이렇게 하면 액세스 제어 정책을 사용하여 사용자로부터 들어오는 트래픽을 검사할 가능성이 사라집니다. VPN 필터 또는 다운로드 가능한 ACL을 사용하여 사용자 트래픽을 필터링할 수 있습니다. 이 명령은 전역 명령이며 이 확인란이 활성화된 경우 모든 VPN에 적용됩니다.

sysopt permit-vpn이 활성화되지 않은 경우 FTD 디바이스를 통한 VPN 트래픽을 허용하도록 액세스 제어 정책을 생성해야 합니다. sysopt permit-vpn이 활성화된 경우 액세스 제어 정책 생성을 건너뜁니다.

5단계. 액세스 제어 정책을 생성합니다.

Access Control Policies(액세스 제어 정책)에서 Policies(정책) > Access Control(액세스 제어) > Access Control(액세스 제어)로 이동하고 FTD 디바이스를 대상으로 하는 정책을 선택합니다. 규칙을 추가하려면 여기 이미지에 표시된 대로 Add Rule(규칙 추가)을 클릭합니다.

내부 네트워크에서 외부 네트워크로, 외부 네트워크에서 내부 네트워크로 트래픽을 허용해야 합니다. 둘 다 수행할 하나의 규칙을 만들거나 두 개의 규칙을 만들어 서로 분리하십시오. 이 예에서는 둘 다 수행할 수 있도록 하나의 규칙이 생성됩니다.

6단계. NAT 제외를 구성합니다.

VPN 트래픽에 대한 NAT 예외 문을 구성합니다. VPN 트래픽이 다른 NAT 문에 도달하여 VPN 트래픽을 잘못 변환하지 않도록 하려면 NAT 제외가 있어야 합니다.

1. Devices(디바이스) > NAT로 이동하여 FTD를 대상으로 하는 NAT 정책을 선택합니다. Add Rule(규칙 추가) 버튼을 클릭할 때 새 규칙을 생성합니다.

2. 새 고정 수동 NAT 규칙을 만듭니다. 내부 및 외부 인터페이스를 참조합니다.

3. 변환 탭에서 소스 및 대상 서브넷을 선택합니다. NAT 예외 규칙이므로 이 이미지에 표시된 대로 원래 소스/대상 및 변환된 소스/대상을 동일하게 설정합니다.

4. 마지막으로 Advanced(고급) 탭으로 이동하여 no-proxy-arp 및 route-lookup을 사용하도록 설정합니다.

5. 이 규칙을 저장하고 NAT 목록에서 최종 결과를 확인합니다.

6. 컨피그레이션이 완료되면 컨피그레이션을 저장하고 FTD에 구축합니다.

7단계. ASA를 구성합니다.

1. ASA의 외부 인터페이스에서 IKEv2를 활성화합니다.

Crypto ikev2 enable outside

2. FTD에 구성된 것과 동일한 매개변수를 정의하는 IKEv2 정책을 생성합니다.

Crypto ikev2 policy 1

Encryption aes-256

Integrity sha256

Group 14

Prf sha256

Lifetime seconds 86400

3. ikev2 프로토콜을 허용하는 그룹 정책을 생성합니다.

Group-policy FTD_GP internal

Group-policy FTD_GP attributes

Vpn-tunnel-protocol ikev2

4. 피어 FTD 공용 IP 주소에 대한 터널 그룹을 생성합니다. 그룹 정책을 참조하고 사전 공유 키를 지정합니다.

Tunnel-group 172.16.100.20 type ipsec-l2l

Tunnel-group 172.16.100.20 general-attributes

Default-group-policy FTD_GP

Tunnel-group 172.16.100.20 ipsec-attributes

ikev2 local-authentication pre-shared-key cisco123

ikev2 remote-authentication pre-shared-key cisco123

5. 암호화할 트래픽을 정의하는 액세스 목록을 만듭니다. (FTDSubnet 10.10.113.0/24) (ASASubnet 10.10.110.0/24)

Object network FTDSubnet

Subnet 10.10.113.0 255.255.255.0

Object network ASASubnet

Subnet 10.10.110.0 255.255.255.0

Access-list ASAtoFTD extended permit ip object ASASubnet object FTDSubnet

6. FTD에 지정된 알고리즘을 참조하여 ikev2 ipsec 제안서를 생성합니다.

Crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal FTD

Protocol esp encryption aes-gcm-256

7. 구성을 함께 연결하는 암호화 맵 항목을 생성합니다.

Crypto map outside_map 10 set peer 172.16.100.20

Crypto map outside_map 10 match address ASAtoFTD

Crypto map outside_map 10 set ikev2 ipsec-proposal FTD

Crypto map outside_map 10 interface outside

8. 방화벽에서 VPN 트래픽을 NAT하지 못하도록 하는 NAT 예외 문을 만듭니다.

Nat (inside,outside) 1 source static ASASubnet ASASubnet destination static FTDSubnet FTDSubnet no-proxy-arp route-lookup

다음을 확인합니다.

참고: 현재로서는 FMC에서 VPN 터널 상태를 검토할 수 있는 방법이 없습니다. 이 기능 CSCvh77603에 대한 개선 요청이 있습니다.

VPN 터널을 통해 트래픽을 시작하려고 합니다. ASA 또는 FTD의 명령줄에 액세스할 경우 packet tracer 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. packet-tracer 명령을 사용하여 VPN 터널을 가동할 때는 반드시 두 번 실행하여 터널이 가동되는지 확인해야 합니다. 명령이 처음 실행되면 VPN 터널이 중단되므로 VPN encrypt DROP(VPN 암호화 삭제)으로 packet-tracer 명령이 실패합니다. 방화벽의 내부 IP 주소는 항상 실패하므로 패킷 추적기에서 소스 IP 주소로 사용하지 마십시오.

firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.113.10 8 0 10.10.110.10

Phase: 10

Type: VPN

Subtype: encrypt

Result: DROP

Config:

Additional Information:

firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.113.10 8 0 10.10.110.10

Phase: 1

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

found next-hop 172.16.100.1 using egress ifc outside

Phase: 2

Type: UN-NAT

Subtype: static

Result: ALLOW

Config:

nat (Inside,outside) source static FTDSubnet FTDSubnet destination static ASASubnet ASASubnet no-proxy-arp route-lookup

Additional Information:

NAT divert to egress interface outside

Untranslate 10.10.110.10/0 to 10.10.110.10/0

Phase: 3

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip ifc Inside object-group FMC_INLINE_src_rule_268436483 ifc outside object-group FMC_INLINE_dst_rule_268436483 rule-id 268436483

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268436483: ACCESS POLICY: FTD-Access-Control-Policy - Mandatory

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268436483: L7 RULE: VPN_Traffic

object-group network FMC_INLINE_src_rule_268436483

description: Auto Generated by FMC from src of UnifiedNGFWRule# 1 (FTD-Access-Control-Policy/mandatory)

network-object object ASASubnet

network-object object FTDSubnet

object-group network FMC_INLINE_dst_rule_268436483

description: Auto Generated by FMC from dst of UnifiedNGFWRule# 1 (FTD-Access-Control-Policy/mandatory)

network-object object ASASubnet

network-object object FTDSubnet

Additional Information:

This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached

Phase: 5

Type: NAT

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

nat (Inside,outside) source static FTDSubnet FTDSubnet destination static ASASubnet ASASubnet no-proxy-arp route-lookup

Additional Information:

Static translate 10.10.113.10/0 to 10.10.113.10/0

Phase: 10

Type: VPN

Subtype: encrypt

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Result:

input-interface: Inside

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: outside

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

터널 상태를 모니터링하려면 FTD 또는 ASA의 CLI로 이동합니다.

FTD CLI에서 다음 명령을 사용하여 phase-1 및 phase-2를 확인합니다.

crypto ikev2 sa 표시

> show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                                  Status         Role

9528731 172.16.100.20/500                                    192.168.200.10/500                                         READY    INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/118 sec

Child sa: local selector  10.10.113.0/0 - 10.10.113.255/65535

remote selector 10.10.110.0/0 - 10.10.110.255/65535

ESP spi in/out: 0x66be357d/0xb74c8753

문제 해결 및 디버그

초기 연결 문제

VPN을 구축할 때 양쪽이 터널을 협상합니다. 따라서 어떤 유형의 터널 장애도 트러블슈팅할 때 대화의 양쪽을 모두 가져오는 것이 가장 좋습니다. IKEv2 터널을 디버그하는 방법에 대한 자세한 설명서는 How to debug IKEv2 VPNs(IKEv2 VPN을 디버깅하는 방법)을 참조하십시오.

터널 장애의 가장 일반적인 원인은 연결 문제입니다. 이를 확인하는 가장 좋은 방법은 디바이스에서 패킷 캡처를 수행하는 것입니다. 디바이스에서 패킷 캡처를 수행하려면 다음 명령을 사용합니다.

Capture capout interface outside match ip host 172.16.100.20 host 192.168.200.10

캡처가 제자리에 있으면 VPN을 통해 트래픽을 전송하고 패킷 캡처에서 양방향 트래픽을 확인합니다.

다음 명령을 사용하여 패킷 캡처를 검토합니다.

캡아웃 표시

firepower# show cap capout

4 packets captured

1: 11:51:12.059628       172.16.100.20.500 > 192.168.200.10.500:  udp 690

2: 11:51:12.065243       192.168.200.10.500 > 172.16.100.20.500:  udp 619

3: 11:51:12.066692       172.16.100.20.500 > 192.168.200.10.500:  udp 288

4: 11:51:12.069835       192.168.200.10.500 > 172.16.100.20.500:  udp 240

트래픽 관련 문제

일반적인 트래픽 문제는 다음과 같습니다.

- FTD 뒤에 라우팅 문제 — 내부 네트워크에서 할당된 IP 주소 및 VPN 클라이언트로 패킷을 다시 라우팅할 수 없습니다.

- 액세스 제어 목록은 트래픽을 차단합니다.

- VPN 트래픽에 대해 네트워크 주소 변환이 우회되지 않습니다.

FMC에서 관리하는 FTD의 VPN에 대한 자세한 내용은 FTD managed by FMC 컨피그레이션 가이드를 참조하십시오.