목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

X.21 케이블 어셈블리

X.21 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

X.21 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

관련 정보

소개

이 문서에서는 X.21 케이블 어셈블리 및 핀아웃(데이터 터미널 장비 - DTE 및 데이터 통신 - DCE)에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

X.21 케이블 어셈블리

X.21 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

이 표의 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

- — 방향을 적용할 수 없음을 의미합니다.

60핀*1*

신호

설명

방향

15핀

신호

J1-48 J1-47

GND 모드_2

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-51 J1-52

GND 모드_DCE

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GND —

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

꼬인 3번

—> —>

J2-2 J2-9

전송+ 전송—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

비틀림 2번

—> —>

J2-3 J2-10

Control+ Control—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

꼬임 쌍 번호 6

<— <—

J2-4 J2-11

수신+ 수신—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

비틀림 1번

<— <—

J2-5 J2-12

표시+ 표시—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

꼬임쌍선 번호 5

<— <—

J2-6 J2-13

타이밍+ 타이밍 -

J1-15 실드

제어_GND —

비틀림 4번

—

J2-8 실드

제어 GND —

*1* 참조되지 않은 핀은 연결되지 않았습니다.

X.21 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-15)

60핀*1*

신호

설명

방향

15핀

신호

J1-48 J1-47

GND 모드_2

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GND

단일

—

—

—

J1-46

실드_GND —

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

꼬임 쌍 번호 6

<— <—

J2-2 J2-9

전송+ 전송—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

비틀림 1번

<— <—

J2-3 J2-10

Control+ Control—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

꼬인 3번

—> —>

J2-4 J2-11

수신+ 수신—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

비틀림 2번

—> —>

J2-5 J2-12

표시+ 표시—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

비틀림 4번

—> —>

J2-6 J2-13

타이밍+ 타이밍 -

J1-15 실드

제어_GND —

꼬임쌍선 번호 5

—

J2-8 실드

제어 GND —

*1* 참조되지 않은 핀은 연결되지 않았습니다.

관련 정보

- 직렬 네트워크 모듈 연결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems