목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

케이블 제품 번호, 부품 번호 및 설명

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 장비에 적합한 케이블 부품을 확인하는 데 필요한 정보를 제공합니다.필요에 맞는 케이블을 찾으려면 케이블 제품 번호, 부품 번호 및 설명 섹션의 표를 참조하십시오.Hardware(하드웨어) 열에서 케이블이 필요한 시스템을 찾은 다음 해당 제품 번호, 부품 번호 및 부품 설명을 확인합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

케이블 제품 번호, 부품 번호 및 설명

제품 번호

부품 번호

하드웨어

설명

APP-IC1=

76-0617

AGS

콘솔 포트 및 케이블

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

콘솔 포트 및 케이블

CAB-232FC=

72-0794-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access 서버 및 AccessPro PC 카드

FEM DCE RS-232 CAB 10FT

CAB-232MT=

72-0793-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access 서버 및 AccessPro PC 카드

남성 DTE RS-232 CAB 10FT

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512, 2500

케이블 CONN-MODEM-RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512, 2500

케이블 CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

케이블 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

10피트 RS232 DTE 3000 케이블 10피트 RS232 DTE 3000 케이블 v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000, 3104/3204

RS232 DCE 케이블

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

10피트 RS449 DTE 3000 케이블

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000, 3104/3204

RS449 DCE 케이블

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

10피트 RE530 DTE 3000 케이블

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000, 2000, IGS

18형 이더넷 어댑터 케이블

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

10ft V.35 DTE 3000 케이블 V2

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000, 3104/3204

V.35 DCE 케이블(V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

10피트 X.21 DTE 3000 케이블

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000, 3104/3204

X.21 DCE 케이블

CAB-449FC=

72-0796-01

7000, 4000, 2500

FEM DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000, 4000, 2500

남성 DTE RS-449 CAB 10FT

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

DB-25 커넥터, DCE Female

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

DB-25 커넥터, DCE Male

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

DB-25 커넥터, DTE 암

CAB-500DTM=

29-0811-01

CS500

DB-25 커넥터, DTE Male

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500, CS500

RJ-45 콘솔 케이블

CAB-530MT=

72-0797-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access 서버 및 AccessPro PC 카드

남성 DTE RS-530 CAB 10피트

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

케이블 어셈블리 스페어 v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000(SxSIP)

여성 DCE RS-232 Cab 10피트

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Female DCE RS-440 Cab 10ft

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Female DCE RS-440 Cab 10ft

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Male DTE RS-449 Cab 10피트

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500, 7000, 4000 및 3600

DSX1에서 CSU DB-15 Thru 케이블로

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500, 7000, 4000 및 3600

DSX1에서 CSU DB-15 Null 케이블

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Female DCE V.35 Cab 10피트v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Female DTE V.35 Cab 10피트

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Male DCE V.35 Cab 10피트

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Male DTE V.35 Cab 10피트

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Female DCE X.21 Cab 10피트

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000(SxSIP)

EOL-HD Male DTE X.21 Cab 10피트

CAB-8K=

72-0250

ASM(CSC-16)

8 라인 전환 케이블

CAB-AC=

72-0259

7XXX를 제외한 모두

전원 코드,110VP전원 코드,110V

CAA=

72-0746-01

7XXX를 제외한 모두

플러그,전원 코드,호주,10A

CAB-ACE=

72-0460

7XXX를 제외한 모두

전원 코드 - 유럽

CAB-ACI=

72-0556

7XXX를 제외한 모두

PWR,이탈리아어,CAB-ITL= 대체

CAB-ACU=

72-0557

7XXX를 제외한 모두

전원 코드 - 영국

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

어댑터 8개-RJ45-RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

AS51 카드 se v의 8A "Y" 케이블

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000, 4000

ATM 케이블,DS3+e3;10ft.

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500, 7000, 4000, 3600 및 Access 서버

E1 케이블 BNC 75ohm/Unbal 5m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500, 7000, 4000, 3600 및 Access 서버

E1 케이블 DB15 120ohm/Bal 5m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000, 4000

E1 케이블 DIN 120ohm/Bal 5m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000, 4000

E1 케이블 RJ48 120ohm/Bal 5mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500, 7000, 4000, 3600 및 Access 서버

E1 ISDN PRI 케이블, 10피트

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500, 7000, 4000, 3600 및 Access 서버

케이블 TWINAX 120ohm/Bal 5m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000, 4000, AGS+

Mini DIN에서 DIN 변환기 Cab로

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000 및 4000

케이블, Null 모뎀, DTE, HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500, 7000 및 4000

HSSI 케이블, Male to Male Conn

CAB-IF=

72-0672

IGS

EOL 케이블 전환 10피트, IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

EOL 케이블 전환 10피트, IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

케이블 전환 10ft V.35,IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

케이블 전환,10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

CSC MC+에서 ENVM으로 케이블 연결

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

10피트 RS232 DCE 4000 케이블

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

10ft RS232 DTE 4000 케이블

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

10피트 RS449 DCE 4000 케이블

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

10피트 RS449 DTE 4000 케이블

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASY,ISDN BRI 차단 I/F,4vv

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE(CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASY, ISDN BRI LUNKING I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

CABASY, ISDN BRI 회선 터미널

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

10ft V.35 DCE 4000 케이블 V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

10ft V.35 DTE 4000 케이블 V2

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

10피트 X.21 DCE 4000 케이블

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

10피트 X.21 DTE 4000 케이블

CAB-NV=

72-0488

AGS+

케이블 CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25, 어댑터, DCE, F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25, 어댑터, DCE, M

CAB-OCT=

72-0684

ASM

CABASY, 문어

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

케이블 비동기 8포트 RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

케이블 8진수+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

케이블 8진수+RJ45-MALE 서브스크립션

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

DB25 어댑터, DTE, F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

DB25 어댑터, DTE, M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500, 7000

CIP용 PCA V-CABLE A

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500, 7000

CIP용 PCA V-케이블 B

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500, 7000

PCA 버스 및 태그 Y 케이블 키트

CAB-R23=

74-0173

모든 라우터 플랫폼

케이블, RS232 Applique

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

DTE NRZI 변환 케이블

CAB-R44=

74-0187

모든 라우터 플랫폼

케이블 RS449 Applique

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500, CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

케이블,STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access 서버 및 AccessPro PC 카드

FEM DCE V35 CAB 10FT

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

FEM DTE V35 CAB 10FT

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

남성 DCE V35 CAB 10FT

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access 서버 및 AccessPro PC 카드

남성 DTE V35 CAB 10FT

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

Cable ASY V.35 Shield 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35,2-MTR Cbl F-end Fmale DCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

V.35,2-MTR Cbl M-end Male DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35,2-MTR Cbl F-end Fmale DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

V.35,2-MTR Cbl M-end Male DTE

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

FEM DCE X21 CAB 10FT

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access 서버 및 AccessPro PC 카드

남성 DTE X21 CAB 10FT

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

MCI/SCI Internal Applique 케이블

CAB-X21MT=

72-0676

3000, 2000, IGS

ETHERNET 18" Piggle 케이블

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS, CGS

SHLD,MCI/SCI,내부 앱 케이블

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

SHLD,MCI/SCI,내부 앱 케이블

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems