목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

EIA/TIA-232 케이블 어셈블리

EIA/TIA-232 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-25)

EIA/TIA-232 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-25)

관련 정보

소개

이 문서에서는 EIA/TIA-232 케이블 어셈블리 및 핀아웃(데이터 터미널 장비 - DTE 및 데이터 통신 장비 - DCE)에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

EIA/TIA-232 케이블 어셈블리

EIA/TIA-232 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-25)

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다. —> 은 DTE에서 DCE로, <— - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀*1*

신호

설명

방향

25핀

신호

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드 GND

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-41 실드

TxD/RxD —

꼬임쌍선 번호 5

—> —

J2-2 실드

RxD —

J1-36 실드

RxD/TxD —

꼬임 쌍 번호 9

<— —

J2-3 실드

RxD —

J1-42 실드

RTS/CTS —

비틀림 4번

—> —

J2-4 실드

RTS —

J1-35 실드

CTS/RTS —

비틀림 번호 10

<— —

J2-5 실드

CTS —

J1-34 실드

DSR/DTR —

꼬임 쌍 번호 11

<— —

J2-6 실드

DSR —

J1-45 실드

회선 GND —

비틀림 1번

—

J2-7 실드

회선 GND —

J1-33 실드

DCD/LL —

꼬임 쌍 번호 12

<— —

J2-8 실드

DCD —

J1-37 실드

TxC/NIL —

꼬임쌍선 번호 8

<— —

J2-15 실드

TxC —

J1-38 실드

TxC/TxCE —

꼬임 7번

<— —

J2-17 실드

RxC —

J1-44 실드

LL/DCD —

비틀림 2번

—> —

J2-18 실드

LTST —

J1-43 실드

DTR/DSR —

꼬인 3번

—> —

J2-20 실드

DTR —

J1-39 실드

TxCE/TxC —

꼬임 쌍 번호 6

—> —

J2-24 실드

TxCE —

*1* 참조되지 않은 핀은 연결되지 않았습니다.

EIA/TIA-232 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-25)

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다. —> 은 DTE에서 DCE로, <— - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀*1*

신호

설명

방향

25핀

신호

J1-50 J1-51

모드_0 GND

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드 GND

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-36 실드

RxD/TxD —

꼬임 쌍 번호 9

<— —

J2-2 실드

TxD —

J1-41 실드

TxD/RxD —

꼬임쌍선 번호 5

—> —

J2-3 실드

RxD —

J1-35 실드

CTS/RTS —

비틀림 번호 10

<— —

J2-4 실드

RTS —

J1-42 실드

RTS/CTS —

비틀림 4번

—> —

J2-5 실드

CTS —

J1-43 실드

DTR/DSR —

꼬인 3번

—> —

J2-6 실드

DSR —

J1-45 실드

회선 GND —

비틀림 1번

—

J2-7 실드

회로 GND

J1-44 실드

LL/DCD —

비틀림 2번

—> —

J2-8 실드

DCD —

J1-39 실드

TxCE/TxC —

꼬임 7번

—> —

J2-15 실드

TxC —

J1-40 실드

NIL/RxC —

꼬임 쌍 번호 6

—> —

J2-17 실드

RxC —

J1-33 실드

DCD/LL —

꼬임 쌍 번호 12

<— —

J2-18 실드

LTST —

J1-34 실드

DSR/DTR —

꼬임 쌍 번호 11

<— —

J2-20 실드

DTR —

J1-38 실드

RxC/TxCE —

꼬임쌍선 번호 8

<— —

J2-24 실드

TxCE —

*1* 참조되지 않은 핀은 연결되지 않았습니다.

관련 정보

- 직렬 네트워크 모듈 연결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems