목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

케이블

빨간색 케이블

검은색 케이블

KG84A/고급 작업 구성

관련 정보

소개

이 문서에는 Codex LSI 24/24 및 Avanti 2200 Series 동기식 모뎀을 사용하여 KG-84A 케이블을 Sun 직렬 포트 및 Cisco 게이트웨이에 연결하는 방법에 대한 컨피그레이션 정보가 포함되어 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- KG-84A 케이블

- Avanti 2200 Series 동기식 모뎀

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

케이블

이 섹션에서는 Codex 모뎀을 사용하여 KG-84A를 Cisco 또는 Sun 직렬 포트에 연결하는 데 필요한 케이블에 대해 설명합니다. Cisco 포트에서 동기 연결을 실행하고 있으며 Sun 포트는 비동기적입니다.

빨간색 케이블

RS 232 측면

KG 측면(빨간색 J3 커넥터) 암

핀

이름

핀 번호

1

프레임 접지

2

2

TD

—>

17

3

RD

<—

6

4

RTS

—>

11

5

CTS

<—

19

6

DSR

<—

51

7

신호 접지

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<—

40

20

DTR

—>

38

동기식 케이블(KG-Cisco)에는 다음 두 가지가 필요합니다.

15

Tx 클릭

15

17

Rx 클록

20

참고:

- KG-84A는 대부분의 신호에 차등 입력을 사용합니다. KG 커넥터의 핀 1(pin 1)에 핀 9, 18, 46을 연결해야 합니다(위 그림 참조). 핀 9, 18 및 46은 특정 신호의 다른 면(사용되지 않음)입니다. 또한 KG측의 핀 7, 22, 41 또는 53을 연결하지 마십시오. 이 증폭 출력은 미분 증폭 출력이며 개방형 회로를 남겨두어야 합니다.

- KG과 Sun 직렬 포트 간의 비동기 링크에 15-15 및 17-20 연결을 케이블로 연결하지 마십시오.

검은색 케이블

RS 232 측면

KG 측면(검은색 J2 커넥터) 암

핀

이름

핀 번호

1

프레임 접지

2

2

TD

<—

15

3

RD

—>

13

4

RTS

<—

29

5

CTS

—>

27

6

DSR

—>

51

7

신호 접지

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

—>

34

20

DTR

<—

17

동기 작업의 클럭:

15

Tx 클릭

—>

21

17

Rx 클록

—>

19

24

외부 TC

<—

32

KG84A/고급 작업 구성

이 섹션에서는 KG-84A와 Avanti 모뎀을 연결하여 동기식 링크를 만드는 데 사용되는 작동 중인 케이블/컨피그레이션에 대해 간략하게 설명합니다. 아래 다이어그램에 따라 두 개의 Sun 직렬 포트를 연결할 때 컨피그레이션 및 케이블이 제대로 작동하는지 시연되었습니다. 아래 링크 정보는 동기식 회로를 위한 것입니다.

Sun <==> KG-84A <=> Avanti Modem <=> Avanti Modem <=> KG-84A <=> Sun

RS-232C

레드 사이드, KG-84A

1

2

Tx

2

17

Rx

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

Gnd

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

레드 사이드, KG-84A

1

2

Tx

2

15

Rx

3

13

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

Gnd

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

KG-84A의 전면 패널 설정은 다음과 같습니다(스위치 설정을 디코딩하려면 장치의 내부 전면 패널 또는 KG84A 설명서를 참조하십시오).

매개 변수

설정

시계

1 - 한쪽 2면 - 다른 쪽

데이터 모드

2

데이터 전송률, Rx

B4(적절한 값으로 변경)

데이터 전송률, Rx

B4(적절한 값으로 변경)

단계 펄스 간격

1, +0

Intfc(인터페이스)

1

동기화 모드로 들어갑니다

5

Tty 모드

1

데이터 길이

동기화(적절한 값으로 변경)

통신 모드

1

Avanti 모뎀은 캐비닛 안에 일련의 딥 스위치를 가지고 있습니다. 각 옵션에 대한 자세한 내용은 모뎀 설명서를 참조하십시오. 이러한 옵션 중 일부는 동기식 링크를 제대로 작동하기 위해 필수적입니다. 다른 것들은 개인의 필요에 따라 달라질 수 있다. 이러한 스위치는 다음과 같이 구성됩니다.

스위치

설정

S5

HD On(RTS 설정 아님)

S6

CC Int TC

S7

2(KG 및 Sun 설정에 맞게 속도 일치)

S8

전력 레벨 = -30kb(스위치 6은 다르게 설정될 수 있음) CTS 지연 = 0(스위치 4)

S9

MED. 범위(이 설정은 다른 응용 프로그램의 경우 다를 수 있음) 낮음 4W

이퀄라이저 점퍼: 수신

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems