목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

CAB-25AS-FDTE 어댑터

관련 정보

소개

이 문서에서는 CAB-25AS-FDTE 어댑터의 기술 사양 및 케이블 요구 사항을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

CAB-25AS-FDTE 어댑터

이 그림은 어댑터 CAB-25AS-FDTE(부품 번호 CAB-25AS-FDTE)를 보여줍니다. 이 어댑터는 Access Server Series(Cisco 2509~Cisco 2512)를 포함하여 Cisco 2500 Series에서 사용됩니다. 이 어댑터에는 한쪽 끝에 RJ-45 커넥터가 있고 반대쪽 끝에 암 DB-25 커넥터가 있습니다.

다음 표에는 RJ-45, M/F DTE, M/F DCE 및 MMOD의 핀이 나와 있습니다.

케이블

DB-25 어댑터

RJ-45 핀

M/F DTE 핀

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

Cisco를 통해 사용할 수 있는 FDTE 어댑터에는 "터미널"이라는 레이블이 붙습니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems