목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

V.35 속도 및 거리 제한

CAB-V35MT 직렬 케이블 어셈블리

V.35 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~34핀)

CAB-V35FC 직렬 케이블 어셈블리

V.35 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~34핀)

관련 정보

소개

이 문서에서는 V.35 직렬 케이블 어셈블리 및 핀아웃에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

V.35 속도 및 거리 제한

다음 표에는 다양한 V.35 속도 및 거리 제한 사항이 나와 있습니다.

주의: EIA,TIA-449 및 V.35 인터페이스는 최대 2.048Mbps의 데이터 속도를 지원합니다.Cisco는 데이터 손실을 초래할 수 있으므로 이 최대 한도를 초과하지 않아야 합니다.

데이터 속도(전송)

거리(피트)

거리(미터)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-V35MT 직렬 케이블 어셈블리

이 제품의 케이블 성별(부품 번호 72-0791-01)은 남성 DB-60 대 남성 윈체스터 15핀 모드 DTE입니다.

CAB-V35MT 직렬 케이블은 Cisco 7000 제품군, Cisco 4000 시리즈, Cisco 3600 시리즈, Cisco 2500 시리즈, Cisco 1600 시리즈, Cisco 액세스 서버 및 AccessPro PC 카드에 사용됩니다.이 케이블에는 Cisco 끝에 있는 남성 DB-60 커넥터와 네트워크 끝에 있는 남성 Winchester 커넥터가 있습니다.

V.35 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~34핀)

이 표에서는 V.35 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~34핀)을 보여 줍니다.

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀^1

신호

설명

방향

34핀

신호

J1-49 J1-48

모드_1 GND

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GND

단일

—

J2-A

프레임 GND

J1-45 실드

회선_GND —

꼬임 쌍 번호 12

—

J2-B 실드

회선_GND —

J1-42 실드

RTS/CTS —

꼬임 쌍 번호 9

—> —

J2-C 실드

RTS —

J1-35 실드

CTS/RTS —

꼬임쌍선 번호 8

<— —

J2-D 실드

CTS —

J1-34 실드

DSR/DTR —

꼬임 7번

<— —

J2-E 실드

DSR —

J1-33 실드

DCD/LL —

꼬임 쌍 No.6

<— —

J2-F 실드

RLSD —

J1-43 실드

DTR/DSR —

비틀림 번호 10

—> —

J2-H 실드

DTR —

J1-44 실드

LL/DCD —

꼬임 쌍 번호 11

—> —

J2-K 실드

LT —

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

비틀림 1번

—> —>

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

꼬임쌍선 번호 5

<— <—

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

비틀림 2번

—> —>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

비틀림 4번

<— <—

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

꼬인 3번

<— <—

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1 참조되지 않은 핀이 연결되지 않았습니다.

CAB-V35FC 직렬 케이블 어셈블리

이 제품의 케이블 성별(부품 번호 72-0792-01)은 남성 DB-60에서 여성 윈체스터 블록 유형 모드 DCE로의 것입니다.

CAB-V35FC 직렬 케이블은 Cisco 7000 제품군, Cisco 4000 시리즈, Cisco 3600 시리즈, Cisco 2500 시리즈, Cisco 1600 시리즈, Cisco 액세스 서버 및 AccessPro PC 카드에 사용됩니다.이 케이블에는 Cisco 끝에 있는 남성 DB-60 커넥터와 네트워크 끝에 있는 여성 Winchester 커넥터가 있습니다.

V.35 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~34핀)

이 표에서는 V.35 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~34핀)을 보여 줍니다.

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀^1

신호

설명

방향

34핀

신호

J1-49 J1-48

모드_1 GND

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-50 J1-51

모드_0 GND

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GND

단일

—

J2-A

프레임 GND

J1-45 실드

회선_GND —

꼬임 쌍 번호 12

—

J2-B 실드

회선_GND —

J1-35 실드

CTS/RTS —

꼬임쌍선 번호 8

<— —

J2-C 실드

RTS —

J1-42 실드

RTS/CTS —

꼬임 쌍 번호 9

—> —

J2-D 실드

CTS —

J1-43 실드

DTR/DSR —

비틀림 번호 10

—> —

J2-E 실드

DSR —

J1-44 실드

LL/DCD —

꼬임 쌍 번호 11

—> —

J2-F 실드

RLSD —

J1-34 실드

DSR/DTR —

비틀림 7번

<— —

J2-H 실드

DTR —

J1-33 실드

DCD/LL —

꼬임 쌍 번호 6

<— —

J2-K 실드

LT —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

꼬임쌍선 번호 5

<— <—

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

비틀림 1번

—> —>

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

비틀림 4번

<— <—

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE—

J1-22 J1-21

NIL/RxC+ NIL/RxC—

꼬인 3번

—> —>

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

비틀림 2번

—> —>

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1 참조되지 않는 모든 핀이 연결되지 않았습니다.

관련 정보

- 라우터 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems