목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

EIA/TIA-449 속도 및 거리 제한

직렬 케이블 CAB-449MT

EIA/TIA-449 직렬 케이블 어셈블리

EIA/TIA-449 DTE 케이블 핀아웃

직렬 케이블 CAB-449FC

EIA/TIA-449 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)

관련 정보

소개

이 문서에서는 EIA/TIA-449 직렬 케이블의 기술 및 케이블 사양을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

EIA/TIA-449 속도 및 거리 제한

균형 잡힌 드라이버를 사용하면 EIA/TIA-449 신호가 EIA/TIA-232 표준보다 먼 거리를 이동할 수 있습니다. 아래 표에는 EIA/TIA-449 신호에 대한 전송 속도와 최대 거리 간의 표준 관계가 나열되어 있습니다. 이러한 제한은 V.35 및 X.21에도 유효합니다.

데이터 속도(전송)

거리(피트)

거리(미터)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

주의: EIA/TIA-449 및 V.35 인터페이스는 최대 2.048Mbps의 데이터 속도를 지원합니다. 이 최대값을 초과하면 데이터가 손실될 수 있으며 권장되지 않습니다.

직렬 케이블 CAB-449MT

이 섹션에서는 CAB-449MT 직렬 케이블의 케이블 어셈블리 및 핀아웃을 설명합니다.

참고: 케이블 자체는 Cisco 라우터를 네트워크의 다른 장치에 대한 DTE(Data Terminal Equipment) 또는 DCE(Data Communications Equipment) 디바이스로 식별합니다. 따라서 아래 표에서 올바른 제품 번호를 선택해야 합니다.

이 제품의 케이블 성별(부품 번호 72-0795-01)은 Male DB-60 to Male DB-37, mode - DTE입니다.

CAB-449MT 케이블은 Cisco 7000 제품군, Cisco 4000 시리즈, Cisco 3600 시리즈, Cisco 2500 시리즈, Cisco 1600 시리즈, Cisco 액세스 서버 및 AccessPro PC 카드에 사용됩니다. 이 케이블에는 Cisco 끝에 수 DB-60 커넥터가 있고 네트워크 끝에 수 DB-37 커넥터가 있습니다.

EIA/TIA-449 직렬 케이블 어셈블리

EIA/TIA-449 DTE 케이블 핀아웃

아래 표에는 EIA/TIA-449 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)이 나와 있습니다.

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀^1

신호

설명

방향

25핀

신호

J1-49 J1-48

모드_1 GND

그룹 바로 가기

-

-

-

J1-51 J1-52

GND 모드_DCE

그룹 바로 가기

-

-

-

J1-46

실드_GND

단일

-

J2-1

실드 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

꼬임 쌍 번호 6

—> —>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

꼬임 쌍 번호 9

<— <—

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

꼬임 쌍 번호 11

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

꼬임쌍선 번호 5

—> —>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

비틀림 번호 10

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

비틀림 1번

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

꼬임 쌍 번호 12

—> -

J2-10 J2-37

LSC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

비틀림 2번

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

비틀림 4번

—> —>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

꼬인 3번

<— <—

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

꼬임 7번

—> —>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

꼬임 쌍 번호 9

-

J2-19 J2-20

SG 레코드

1 참조되지 않은 핀이 연결되지 않았습니다.

직렬 케이블 CAB-449FC

이 섹션에서는 CAB-449FC 직렬 케이블의 케이블 어셈블리 및 핀아웃을 소개합니다.

이 제품의 케이블 성별(부품 번호 72-0796-01)은 Male DB-60 to Female DB-37, mode - DCE입니다.

이 케이블은 Cisco 7000 제품군, Cisco 4000 시리즈, Cisco 3600 시리즈, Cisco 2500 시리즈, Cisco 1600 시리즈, Cisco 액세스 서버 및 AccessPro PC 카드 시스템에서 사용됩니다. 이 케이블에는 Cisco 끝에 수 DB-60 커넥터가 있고 네트워크 끝에 여성 DB-37 커넥터가 있습니다.

EIA/TIA-449 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)

아래 표에는 EIA/TIA-449 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)이 나와 있습니다.

참고: 화살표는 신호 방향을 나타냅니다.

- —> DTE를 DCE로 나타냅니다.

- < - DCE에서 DTE로 나타냅니다.

60핀^1

신호

설명

방향

25핀

신호

J1-49 J1-48

모드_1 GND

그룹 바로 가기

-

-

-

J1-46

실드_GND

단일

-

J2-1

실드 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

꼬임 쌍 번호 11

<— <—

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

꼬임 7번

—> —>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

꼬임 쌍 번호 6

—> —>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

비틀림 1번

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

꼬임 쌍 번호 9

—> —>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

꼬임쌍선 번호 5

—> —>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

NIL/LL 회로_GND

꼬임 쌍 번호 12

—> -

J2-10 J2-37

LSC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

비틀림 4번

—> —>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

비틀림 2번

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

꼬인 3번

—> —>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

비틀림 번호 10

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

꼬임쌍선 번호 8

-

J2-19 J2-20

SG 레코드

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems