목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

J1 바이트

J1 바이트 구성

추가 옵션

관련 정보

소개

이 문서에서는 POS(Packet over SONET/SDH) 라인 카드에서 SDH, HO-POH(High Order Path Overhead)의 J1 바이트를 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 HP-TIM(HO Path Trace Identifier Mismatch) 경보를 지우는 방법도 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

J1 바이트

Bellcore GR-253 표준은 SONET(Synchronous Optical Networks)을 정의합니다. SONET은 POH(Path Overhead), LOH(Line Overhead) 및 SOH(Section Overhead)의 계층화된 아키텍처를 사용합니다. POH 열에는 PTB(Path Trace Buffer)라고도 하는 J1 바이트가 포함되어 있습니다.

ITU-T의 G.707 표준은 유럽에서 더 널리 구축되고 있는 SDH(Synchronous Digital Hierarchy)를 정의합니다. G.707은 J1 바이트를 Virtual Container의 첫 번째 바이트로 정의합니다. 연결된 AU-n(n = 3, 4) 또는 TU-3 포인터는 이 바이트의 위치를 나타냅니다. 다음은 표준이 이 바이트의 사용을 정의하는 방법입니다.

"이 바이트는 경로 수신 단말이 의도한 송신기와의 지속적인 연결을 확인할 수 있도록 경로 액세스 포인트 식별자를 반복적으로 전송하는 데 사용됩니다. 액세스 포인트 식별자 전송을 위해 16바이트 프레임이 정의됩니다. 이 16바이트 프레임은 바이트 J0에 대한 설명을 위해 9.2.2.2에 정의된 16바이트 프레임과 동일합니다. 국제 경계 또는 서로 다른 운영자의 네트워크 간의 경계에서는 운송을 제공하는 운영자가 상호 합의하지 않는 한 조항 3/G.831에 정의된 형식을 사용해야 합니다. 전국적인 네트워크나 단일 운영자의 도메인 내에서 이 경로 액세스 포인트 식별자는 64바이트 프레임을 사용할 수 있습니다."

그림 1은 SDH 구조에서 J1 바이트의 위치를 보여줍니다.

그림 1 - SDH 구조에서 J1 바이트의 위치

J1 바이트 구성

J1 바이트에 대해 다음 값을 구성할 수 있습니다.

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

여기서,

- Expected = 행에서 예상되는 문자열입니다. 불일치가 발생하면 HP-TIM 경보가 생성됩니다.

- Length = 문자열의 길이입니다. 이는 16바이트(SDH) 또는 64바이트(SONET)일 수 있습니다.

- Transmit = 라인으로 전송되는 문자열 값입니다.

다크 파이버와 직접 연결된 두 개의 POS 카드를 가진 예시입니다. 이 예에서는 SDH 컨피그레이션을 사용합니다.

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

이 예에서 행에서 예상되는 수신 문자열은 expect123456789이며, 사용자는 transmit1234567 문자열을 전송합니다.

행에서 오는 것을 보기 위해 이 명령을 실행합니다.

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

출력은 다음과 같습니다.

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

또는 이 명령을 실행하여 마지막 행을 캡처합니다.

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

보시다시피 HP-TIM 경보는 출력에 있습니다. 필요한 문자열이 원단 스테이션에서 받은 문자열과 일치하지 않기 때문입니다. 경보를 지우려면 다음 명령을 실행합니다.

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

다음은 이러한 명령의 출력입니다.

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

추가 옵션

이 경보를 지우기 위한 또 다른 옵션은 J1 바이트를 비활성화하는 것입니다. 그렇게 하면 보드는 더 이상 J1 바이트에서 정보를 읽지 않습니다. 따라서 HP-TIM 경보는 발생하지 않습니다.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems