목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

G1000-4 포트에서 링크 받기

이샤

소개

이 문서에서는 G1000-4 카드의 흐름 제어를 둘러싼 몇 가지 구성 문제를 다룹니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Catalyst C3500XL-C3H2S-M, 버전 12.0(5.4)WC(1) 및 Cisco Catalyst 6509(c6sup2_rp-DSV-M), 버전 12.1(8b)E11은 G1000-4 ONS 15554 릴리스에서 테스트되었습니다. 2 및 3.3.

- G1000-2 ONS15327 Release 3.3은 ONS 15327에서 이 문서의 목적에 대해 수행된 테스트는 없지만 유사한 동작을 이상적으로 나타냅니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

G1000-4 포트에서 링크 받기

G1000-4에서 플로우 제어 기능의 몇 가지 중요한 특징은 다음과 같습니다.

- G1000-4 카드는 비대칭 흐름 제어만 지원합니다.흐름 제어 프레임은 외부 장치로 전송되지만 외부 장비로부터 응답이 필요하거나 조치를 취할 필요가 없습니다.

- 수신된 흐름 제어 프레임은 조용히 삭제됩니다.수신된 흐름 제어 프레임은 SONET 경로로 전달되지 않으며 G1000-4 카드는 흐름 제어 프레임에 응답하지 않습니다.

- G1000-4 카드에서는 해당 포트에서 링크 자동 협상이 활성화된 경우에만 포트에서 흐름 제어를 활성화할 수 있습니다.자세한 내용은 Cisco ONS 15400 Series Install and Upgrade Guide를 참조하십시오.

앞에서 언급한 특성 때문에 연결된 이더넷 장치의 링크 자동 협상 및 흐름 제어 기능은 G1000-4에서 링크 자동 협상 및 흐름 제어를 성공적으로 수행하려면 올바르게 프로비저닝되어야 합니다. 흐름 제어가 없으면 입력 트래픽 속도가 회로의 대역폭보다 긴 기간 동안 발생할 수 있습니다.

G1000-4 카드의 흐름 제어 옵션은 두 가지 목적을 충족한다는 점을 이해해야 합니다.이 옵션은 흐름 제어(비대칭, 링크 파트너에 일시 중지)를 활성화하고 포트에 대한 자동 협상을 활성화합니다.G1000-4는 전이중만 지원하지만 스위치 포트에 구성된 경우 협상 프로세스가 계속 진행되어야 합니다.링크를 가져오려면 자동 협상이 G1000-4와 스위치 포트 간에 반드시 일치해야 합니다.

참고:  스위치가 자동 협상을 위해 구성된 경우 G1000-4에서 흐름 제어 옵션을 선택해야 합니다. 스위치에서 자동 협상이 비활성화된 경우 G1000-4에서 흐름 제어 옵션의 선택을 취소하고 전이중 스위치 포트를 구성해야 합니다.

G1000-4 및 연결된 스위치 포트 설정이 기본값(자동 협상 설정)으로 남아 있는 경우, G1000-4 카드와 관련 회로는 트래픽을 전달하는 데 문제가 없는 것이 좋습니다.그러나 이 컨피그레이션에서는 흐름 제어가 작동하지 않습니다.흐름 제어가 작동하려면 스위치에서 G1000-4와 일치하도록 이 옵션을 구성해야 합니다.

G1000-4에 의해 구현된 흐름 제어는 비대칭적이고, 직접 연결된 파트너에게 일시 중지 프레임만 보냅니다.G1000-4에서 수신한 모든 일시 중지 프레임은 삭제되고 작동하지 않습니다.예를 들어, 일부 Cisco Catalyst 스위치, 3500 sSeries 스위치는 비대칭, 대칭, 흐름 제어 불가 옵션을 제공합니다.이러한 비대칭 흐름 제어는 G1000-4와 동일한 방식으로 구현되며, 링크 파트너에 일시 중지(pause) 프레임을 수신하지 않고 일시 중지(pause) 프레임을 일시 중지합니다.이러한 두 프로비저닝 옵션은 단순히 일치시킬 수 없습니다.단순히 G1000-4를 보내고 받지 않도록 구성하고, Cisco Catalyst를 보내거나 받지 않도록 구성할 수는 없습니다.링크를 가져올 수 있지만 흐름 제어가 작동하지 않으며 G1000-4 협상 상태가 "No Flow Control"으로 표시됩니다. ONS15454 릴리스 3.3 이전에는 G1000-4가 대칭 흐름 제어를 위해 구성된 Cisco Catalyst와 흐름 제어를 협상하지 못했습니다.다시 한 번 링크를 가져오지만 흐름 제어는 작동하지 않습니다."No Flow Control"은 Cisco CTC(Transport Controller)의 G1000-4 협상 상태 아래에 표시됩니다.

Cisco Catalyst 3500 Series 및 유사한 스위치에서 플로우 제어를 지원하는 기능이 ONS15454 Release 3.3에 도입되었습니다. 이 경우 G1000-4는 Catalyst가 대칭 흐름 제어를 위해 구성된 경우 Cisco Catalyst와 흐름 제어를 협상할 수 있습니다.여기서 주의할 점은 G1000-4는 항상 그렇듯이 비대칭 흐름 제어를 구현한다는 것입니다.이러한 방식으로 구성된 Cisco Catalyst를 통해 G1000-4 협상 상태는 "비대칭 흐름 제어"를 표시하고 Catalyst로 일시 중지 프레임을 전송하는 반면 G1000-4는 수신한 모든 것을 무시하고 버립니다.

Cisco Catalyst 6500 Series 스위치에는 서로 독립적으로 흐름 제어 전송 및 수신을 구성할 수 있는 옵션이 있습니다.흐름 제어가 필요한 경우 G1000-4에서 이 옵션을 활성화해야 하며 6500에서 flowcontrol 수신 또는 flowcontrol 수신이 필요합니다.6500 flowcontrol 송신 설정은 링크를 얻고 트래픽을 전달할 수 있는지의 여부에 관계없이 아무런 차이가 없습니다.G1000-4는 일시 중지 프레임에 반응하지 않으므로, 이상적으로 flowcontrol 보내기 기능을 해제해야 합니다.

G1000-4에서 흐름 제어가 선택되지 않은 경우 6509에서 속도 비협상을 설정해야 합니다.G1000-4에서 흐름 제어를 선택 취소하면 자동 협상도 비활성화해야 합니다.6500의 흐름 제어 설정은 이 상황에서 관련이 없으며, 이러한 옵션이 어떻게 설정되었는지에 관계없이 트래픽 플로우가 발생합니다.G1000-4에서는 흐름 제어가 작동하지 않으므로 flowcontrol send 및 flowcontrol receive를 off로 설정해야 합니다.

다음은 올바른 프로비저닝과 프로비저닝 불일치의 결과를 제공하는 몇 가지 시나리오입니다.

참고: 물리적 레이어 속성을 설정하면 각 종단 G 카드 및 포트에 대해 프로비저닝된 회로가 없어도 장비를 작동/작동 또는 알람이 해제될 수 있습니다.

1. G1000-4(3.2, 3.3)의 FC(기본값) 및 3500 스위치의 자동 협상.

G 시리즈 카드 A:흐름 제어 선택 Cat3500A:자동 협상, 플로우 없음

G 시리즈 카드 B:흐름 제어 선택 Cat3500B:자동 협상, 플로우 없음

15454A G1000-4/포트 1~15454B G1000-4/포트 1에 프로비저닝된 회로

결과= 15454에 알람이 없고, 트래픽 및 포트가 가동되며, 흐름 제어가 불가능합니다.

2. G1000-4(3.2, 3.3)의 FC(기본값) 및 3500 스위치의 자동 협상.

G 시리즈 카드 A:흐름 제어 선택 Cat3500A:자동 협상, ASYM

G 시리즈 카드 B:흐름 제어 선택 Cat3500B:자동 협상, ASYM

15454A G1000-4/포트 1~15454B G1000-4/포트 1에 프로비저닝된 회로

결과= 15454에 알람이 없고, 트래픽 및 포트가 가동되며, 흐름 제어가 불가능합니다.

3. G1000-4(3.2)의 FC(기본값) 및 3500 스위치의 자동 협상.

G 시리즈 카드 A:흐름 제어 선택 Cat3500A:자동 협상, Sym.

G 시리즈 카드 B:흐름 제어 선택 Cat3500B:자동 협상, Sym.

15454A G1000-4/포트 1~15454B G1000-4/포트 1에 프로비저닝된 회로

결과= 15454에 알람이 없고, 트래픽 및 포트가 가동되며, 흐름 제어가 불가능합니다.

4. G1000-4(3.3)의 FC(기본값) 및 3500 스위치의 자동 협상.

G 시리즈 카드 A:흐름 제어 선택 Cat3500A:자동 협상, Sym.

G 시리즈 카드 B:흐름 제어 선택 Cat3500B:자동 협상, Sym.

15454A G1000-4/포트 1~15454B G1000-4/포트 1에 프로비저닝된 회로

결과= 15454에 경보는 없고, 트래픽 및 포트 작동, ASYM.플로우 제어.

5. FC는 G1000-4(3.2, 3.3)에서 선택 취소되고 3500 스위치에서 자동 협상됩니다.

G 시리즈 카드 A:흐름 제어가 선택되지 않은 Cat3500A:자동 협상, 흐름 없음

G 시리즈 카드 B:흐름 제어가 선택되지 않은 Cat3500B:자동 협상, 흐름 없음

15454A G1000-4/포트 1~15454B G1000-4/포트 1에 프로비저닝된 회로

결과= 15454에 경보가 없고 트래픽 및 스위치 포트가 다운되었습니다.

6. FC는 G1000-4(3.2, 3.3)에서 선택되지 않았으며 3500 스위치에서 자동 협상이 비활성화됩니다.

G 시리즈 카드 A:흐름 제어가 선택되지 않은 Cat3500A:자동 협상 없음, 플로우 없음

G 시리즈 카드 B:흐름 제어가 선택되지 않은 Cat3500B:자동 협상 없음, 플로우 없음

15454A G1000-4/포트 1~15454B G1000-4/포트 1에 프로비저닝된 회로

결과= 경보, 트래픽 및 포트 작동, 흐름 제어 없음

7. G1000-4(3.2, 3.3)의 FC(기본값) 및 3500 스위치의 자동 협상.

G 시리즈 카드 A:흐름 제어 선택 Cat3500A:자동 협상, Sym.

G 시리즈 카드 B:흐름 제어 선택 Cat3500B:자동 협상, Sym.

15454 G1000-4s에 프로비저닝된 회로가 없습니다.

결과= 15454에 경보가 없고 트래픽 및 스위치 포트가 다운되었습니다.

참고: G1000-4 모듈은 버전 7.1.2을 실행하고 8포트 gig-e 모듈 또는 supervisor-1A 모듈을 사용하는 Cisco Catalyst 6500과 자동 협상할 수 없습니다.이 문제는 Catalyst OS(CatOS) 7.1.2 이전 버전에서는 존재하지 않습니다. Supervisor-2 및 16 포트 gig-e 모듈은 어떤 버전의 CatOS에서도 영향을 받지 않습니다.CatOS 7.1.2은 G1000-4를 지원하는 모든 ONS 소프트웨어 버전에 영향을 줍니다. G1000-4는 다음과 같은 사항에 대해 자동 협상할 수 있습니다.

- 리버스톤 RS3000

- Cisco 2948G-L3

- Extreme Summit 48

- 케이블레트론 SSR

- 모든 모듈에서 7.1.2 이전 버전의 Catalyst 6500

- Catalyst 6500 7.1.2(Supervisor-2 및 6포트 gig-e 모듈 전용)

자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCdy24967을 참조하십시오.

이샤

IXIA 테스트 장비를 연결할 경우 비대칭 흐름 제어를 지원하도록 올바르게 구성해야 합니다.IXIA에서 다음 설정을 변경해야 합니다.

- 포트/흐름 제어 설정에서 "Enable Flow Control Receive"를 비활성화합니다.

- "보낼 수 있음 및/또는 받을 수 있음(대칭 또는 비대칭)"을 사용하여 자동 협상을 활성화합니다.

- 이 작업을 수행한 후 15454 프로비저닝/협상 상태 필드에 "ASYM"이 표시됩니다.흐름 제어".