목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용하여 Cisco Catalyst 스위치 백플레인 활용을 가져오는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® 소프트웨어를 실행하는 Catalyst OS(CatOS) 및 Cisco Catalyst 6500/6000 시리즈 스위치를 실행하는 Catalyst 스위치에 적용됩니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

절차

Catalyst 5000 시리즈와 같이 단일 백플레인이 있는 기존 Cisco 스위치의 경우 CISCO-STACK-MIB의 sysTraffic은 시스템 백플레인 활용률을 제공합니다.sysTraffic 측정은 Supervisor Engine 카드에 있는 동일한 이름의 측정기와 거의 동일합니다.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.8

sysTraffic OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

SYNTAX Integer (0..100)

MAX-ACCESS read-only

STATUS Current

DESCRIPTION "Traffic meter value, i.e. the percentage of bandwidth utilization

for the previous polling interval."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 8 }

Catalyst 5500과 같이 여러 백플레인이 포함된 스위치의 경우 CISCO-STACK-MIB에서 sysTrafficMeterTable을 사용합니다.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.32

sysTrafficMeterTable OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

DESCRIPTION "The system traffic meter table. This table lists the traffic meters

available in the system."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 32 }

Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 다른 Catalyst 스위치는 다른 아키텍처를 기반으로 합니다.따라서 백플레인 사용률을 가져올 수 없습니다.이러한 디바이스를 사용하면 CPU 사용률 및 인터페이스의 대역폭에서 스위치의 성능을 확인할 수 있습니다.SNMP를 사용하여 대역폭 사용률을 계산하는 방법 및 SNMP를 사용하여 Cisco IOS 디바이스에서 CPU 사용률을 수집하는 방법을 참조하여 성능 매개변수를 수집합니다.

관련 정보

- SNMP를 사용하여 대역폭 사용률을 계산하는 방법

- SNMP를 사용하여 Cisco IOS 디바이스에서 CPU 사용률을 수집하는 방법

- Simple Network Management Protocol 지원 리소스

- IP 애플리케이션 서비스 설계 기술 노트

- LAN 제품 지원 페이지

- LAN 스위칭 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems