목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

시스템 요구 사항

관련 정보

소개

이 문서에는 본 문서의 각 섹션에 설명된 플랫폼에 FDDI(Fiber Distributed Data Interface)를 구현하기 위한 시스템 요구 사항이 포함되어 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

시스템 요구 사항

Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI Concentrator

- Cisco WS-C1400 CDDI(Copper Distributed Data Interface)/FDDI Concentrator의 모듈식 설계로 4개에서 32개의 CDDI 및/또는 FDDI 포트를 사용할 수 있습니다.

- Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI Concentrator 릴리스 정보.

Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI Concentrator

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI Concentrator는 SMF(Singlemode Fiber) 및 MMF(Multimode Fiber) FDDI 연결과 CDDI/Multilevel 전송(CDDI/MLT-3)을 지원합니다.

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI Concentrator 릴리스 정보.

Catalyst 5000 Series 스위치

- Catalyst 5000 Series 스위치는 CDDI 모듈(WS-X5103), FDDI 모듈 MMF(WS-X5101) 및 FDDI 모듈 SMF(WS-X5104)를 지원합니다.

- FDDI/CDDI 모듈은 수퍼바이저 엔진 소프트웨어 이미지 외에도 자체 소프트웨어 이미지를 실행합니다.

- Catalyst 5000 Series 스위치는 수퍼바이저 엔진 소프트웨어 릴리스 1.3 이상에서 FDDI/CDDI 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 5000 Series FDDI 소프트웨어 릴리스 정보.

Catalyst 1900/2820 Series 스위치

- Catalyst 2820 Series 스위치는 WS-X2831, WS-X2841 및 WS-X2842 FDDI/CDDI 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 2820 Series 스위치는 소프트웨어 릴리스 5.x 이상에서 FDDI/CDDI 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 2820 Series FDDI 모듈 소프트웨어 릴리스 정보.

Catalyst 1600 Series 스위치

- Catalyst 1600 Series Token Ring 스위치는 WS-C161F FDDI 모듈을 지원합니다.

- FDDI 모듈을 사용하면 Catalyst 1600을 FDDI 네트워크의 파일 서버, 라우터, 집선 장치 또는 기타 Catalyst 1600 장치에 연결할 수 있습니다.

- Catalyst 1600 Series Token Ring 스위치는 소프트웨어 릴리스 1.3 이상에서 FDDI 모듈을 지원합니다.

Cisco 7000 Series 라우터

- Cisco 7000 Series 라우터는 SMF 및 MMF 옵틱 케이블 모두에 인터페이스를 제공하는 FDDI 반이중 포트 어댑터와 전이중 포트 어댑터를 모두 지원합니다.

- Cisco 7000 Series 라우터는 Cisco IOS 릴리스 11.1x 이상에서 반이중 및 전이중 포트 어댑터를 지원합니다.

Cisco 4000 Series 라우터

- Cisco 4500-M 및 4700-M은 1포트 단일 연결 다중 모드 FDDI NPM(Network Processor Module) 및 1포트 이중 연결 SMF/MF FDDI NPM을 지원합니다.

- Cisco 4000 Series 라우터는 Cisco IOS 릴리스 11.2x 이상에서 FDDI를 지원합니다.

관련 정보

- LAN 제품 지원 페이지

- LAN 스위칭 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems