목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

SNMP를 통해 E1/T1 채널 사용 모니터링

관련 정보

소개

E1/T1 액세스 서버의 일반적인 모니터링 작업은 디바이스당 또는 디바이스의 특정 DS1 채널별로 사용 중인 활성 DS0 채널 수로 E1/T1 사용량을 모니터링하는 것입니다.이 문서에서는 SNMP를 통해 이 정보를 가져오는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.테스트에서 AS5350 with Cisco IOS® Software 릴리스 12.2(15)T1이 사용되었습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

SNMP를 통해 E1/T1 채널 사용 모니터링

CISCO-POP-MGMT-MIB는 SNMP를 통해 모니터링할 수 있는 디바이스에서 사용하는 DS0 채널에 대한 다음 객체를 제공합니다.

- cpmActiveDS0s - 현재 사용 중인 DS0의 수입니다.

- cpmDS1ActiveDS0s - 특정 DS1에 현재 사용 중인 DS0의 수입니다.

- cpmActiveDS0sHighWaterMark - 동시에 활성 상태인 DS0의 개수에 대한 상위 워터마크입니다.

- cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark - 특정 DS1에서 동시에 활성화된 DS0의 개수에 대한 상위 워터마크입니다.

다음 두 객체:

- cpmDS1ActiveDS0s

- cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark

다음 쌍으로 인덱싱됩니다.

- cpmDS1사용 슬롯 인덱스

- cpmDS1사용 포트 색인

이 출력은 7번째 슬롯의 첫 번째 DS1 포트에 하나의 활성 DS0 채널이 있는 이러한 정보를 설명하는 데이터의 예를 보여줍니다.

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmActiveDS0s.0 = Gauge32: 1

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmDS1ActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.0 = Gauge32: 1

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.1 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.2 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.3 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.4 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.5 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.6 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.7 = Gauge32: 0

이 MIB를 지원하는 라우터 모델 및 Cisco IOS Software 릴리스를 찾으려면 Cisco IOS MIB Tools를 사용합니다.이 문서를 작성할 때 CISCO-POP-MGMT-MIB는 주로 AS5xxx-series Access Server 및 36xx/37xx Access Router에서 사용됩니다.

참고: 36xx 및 37xx-series에서 CISCO-POP-MGMT-MIB는 디지털 모뎀 네트워크 모듈이 설치되어 있는 경우에만 지원되며, 그렇지 않으면 MIB가 비어 있습니다.

라우터가 CISCO-POP-MGMT-MIB를 지원하지 않는 경우 ISDN-MIB에서 isdnBearerOperStatus를 사용하여 모든 개별 B 채널의 작동 상태를 얻고 ifIndex로 인덱싱된 모든 채널의 활성(4) 상태를 계산하여 현재 사용 중인 채널 수를 가져올 수 있습니다.그러나 이를 위해서는 스크립팅이 필요합니다.

이 출력은 E1 포트에 하나의 활성 DS0 채널이 있는 이러한 정보를 설명하는 데이터의 예를 보여줍니다.

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 isdnBearerOperStatus

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.263 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.264 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.265 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.266 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.267 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.268 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.269 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.270 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.271 = INTEGER: active(4)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.272 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.273 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.274 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.275 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.276 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.277 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.278 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.279 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.280 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.281 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.282 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.283 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.284 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.285 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.286 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.287 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.288 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.289 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.290 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.291 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.292 = INTEGER: idle(1)

관련 정보

- SNMP:MIB에 대한 FAQ

- Cisco IOS MIB 툴

- Technical Support - Cisco Systems