목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

ATM 오버헤드 이해

ATM 레이어 오버헤드

AAL 레이어 오버헤드

스위치의 VC별 통계

라우터의 VC별 통계

VC당 및 인터페이스당 Kbps 속도 계산

ATM 오버헤드 계산

라우터의 셀 카운터

관련 정보

소개

충분한 대역폭이 프로비저닝되었는지, 고객에게 정확한 청구 및 회계 정보를 제공해야 하는 통신 사업자는, ATM 영구 가상 회로(PVC)의 사용률을 포착할 수 있도록 충분한 대역폭을 프로비저닝해야 하는지 확인해야 하는 네트워크 플래너에게 중요한 목표입니다.

일반적으로 ATM 스위치는 ATM 셀에서 계산되며, ATM 라우터 인터페이스는 프레임 또는 패킷, 특히 AAL5 PDU(ATM adaptation layer 5 프로토콜 데이터 유닛)에서 계산됩니다. 따라서 VC(Per-Virtual Circuit) 셀 카운터를 간단하게 읽으면 ATM 라우터 인터페이스의 PVC 사용률을 확인할 수 없습니다.대신, 패킷 및 바이트 수를 먼저 수집한 다음 적절한 ATM 오버헤드 수를 추가하여 적절한 가견적을 생성할 경우 VC당 활용률을 측정할 수 있습니다.

이러한 계산은 ATM Interfaces에서 네트워크 관리 구현 문서에서 이미 사용 가능한 정보를 보강하는 이 문서의 목적입니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

ATM 오버헤드 이해

ATM은 IP가 레이어 3 프로토콜과 프로토콜 스택인 것과 유사한 방식으로 레이어 2 프로토콜과 프로토콜 스택입니다.다음 다이어그램은 ATM 프로토콜 스택을 보여줍니다.

세 레이어 모두 오버헤드를 발생시킵니다.다음 두 섹션은 ATM 레이어와 ATM 적응 레이어에 의해 추가된 오버헤드에 대해 설명합니다.물리적 레이어 오버헤드는 이 문서의 범위를 벗어납니다.

ATM 레이어 오버헤드

더 잘 알려진 ATM 오버헤드는 소위 ATM 셀 세금이나 5바이트 셀 헤더이다.이 헤더의 형식은 다음과 같습니다.

AAL 레이어 오버헤드

ATM 적응 레이어는 CBR 또는 nrt-VBR과 같은 ATM 서비스 카테고리의 서비스 품질 요구를 지원하는 오버헤드를 추가합니다.AAL5는 가장 일반적으로 사용되는 AAL 유형입니다.AAL5 SDU(서비스 데이터 유닛)는 레이어 3 데이터그램과 선택적인 LLC/SNAP(Logical Link Control/Subnetwork Access Protocol) 헤더로 정의됩니다.AAL5 PDU는 AAL5 SDU와 가변 길이 패딩 및 8바이트 AAL5 트레일러로 정의됩니다.여기에는 세 가지 오버헤드가 있습니다.

- 아래에 표시된 형식의 8바이트 LLC/SNAP 헤더(RFC 1483)프로토콜 ID 값 0800은 AAL5 PDU가 IP 패킷을 캡슐화하고 있음을 나타냅니다.ATM PVC에서 LLC/SNAP 헤더를 encapsulation al5snap 명령으로 사용하도록 지정합니다. 이 명령은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

- AAL5 PDU를 48바이트의 짝수 배수로 만드는 데 최대 47옥자의 가변 길이 패딩이 사용됩니다.Low Latency Queuing 기능 모듈은 Voice over IP over ATM의 컨텍스트에서 ATM 오버헤드에 대한 흥미로운 설명을 제공합니다.초당 50개의 패킷에서 방출되는 60바이트 패킷의 음성 스트림의 예를 고려합니다.이러한 패킷이 전송되기 전에 라우터는 8바이트 LLC/SNAP 헤더를 추가한 다음 현재 68바이트 패킷을 2개의 53바이트 ATM 셀로 나눕니다.따라서 이 플로우에 사용된 대역폭은 패킷당 106바이트입니다.

- 8바이트 AAL5 트레일러RFC 1483은 다음과 같이 AAL5 트레일러 형식을 정의합니다.

스위치의 VC별 통계

일반적으로 ATM 스위치는 ATM 세포와 관련하여 생각합니다.Cisco IOS 명령 또는 SNMP(Simple Network Management Protocol) 폴링을 사용하여 셀 수를 얻을 수 있습니다.

명령줄에 VC 셀당 카운터를 보려면 switch show atm vc interface {atm} card/subcard/port [vpi vci] 명령을 사용합니다.

LightStream 1010#show atm vc interface atm 0/0/0 0 50

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 0 VCI = 50

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:08

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states: Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 55

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state: Not-applicable

Threshold Group: 5, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 80

Tx Clp0:80, Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx cdvt: none

Tx mbs: none

위의 출력에서는 VPI/VCI 0/50이 80개의 셀을 전송했음을 보여줍니다.

LightStream 1010 및 Catalyst 8500 시리즈와 같은 Cisco 캠퍼스 ATM 스위치는 SNMP를 사용하여 VC 셀당 카운터를 획득하는 데 사용할 수 있는 CISCO-ATM-CONN-MIB를 지원합니다.이 MIB는 ATM 스위치 연결 관리를 위해 RFC 1695 에 정의된 VPL/VCL 테이블에 대한 Cisco 확장입니다.CISCO-ATM-CONN-MIB는 Feature Card Plus를 통해 LightStream 1010 및 Catalyst 8500에서 가능한 새로운 기능을 관리하기 위해 셀별 VC 개체를 추가합니다.

- VC별 대기열 하드웨어 구조

- 향상된 사용 매개변수 제어(UPC)

- 연결당 스누핑

- 향상된 연결별 통계

참고: ATM 인터페이스가 있는 라우터에서는 CISCO-ATM-CONN-MIB를 사용할 수 없습니다.

이 MIB에서 셀 카운터를 논하기 전에 카운터에 사용되는 용어를 이해하는 것이 중요합니다.

이 다이어그램에서 레이블이 VPL(Virtual Path Link)인 가상 경로 링크는 VPI(Virtual Path Identifier)로만 식별됩니다.VPL은 동일한 VPI 번호를 가진 여러 VC로 구성된 ATM 연결입니다.VP 스위칭을 수행하는 ATM 스위치를 통과합니다.

이 다이어그램에서 VCL로 레이블이 지정된 가상 채널 링크는 VPI 및 VCI(가상 채널 식별자)로 식별됩니다.VCL은 직접 또는 VP 터널을 통해 스위치 간의 상호 연결입니다.

CISCO-ATM-CONN-MIB는 ciscoAtmVclTable의 ciscoAtmVplTable 및 VCL 통계에서 VPL 통계를 관리합니다.

이 표에서는 개수의 CLP(셀 손실 우선순위) 비트 값을 고려합니다.CLP 비트는 0을 사용하여 우선순위가 더 높음을 나타내고, ATM 네트워크 정체 시 셀의 우선 순위가 낮음을 나타냅니다.모든 셀 개수에 대해 스위치는 CLP=0 셀 수, CLP=1 셀 수, CLP=0+1 셀 수를 고려합니다.

개체 ID

설명

VPL 카운터

ciscoATMvInCells

이 VPL에서 받은 총 셀 수입니다.

ciscoATMVplOutCells

이 VPL에서 전송된 총 셀 수입니다.

ciscoATMvplInClp0Cells

이 VPL에서 받은 CLP 비트가 지워진 총 셀 수입니다.이러한 셀은 나중에 삭제될 수 있습니다.이 카운터는 VPL이 논리적 인터페이스(터널)가 아니며 기능 카드 - 흐름 대기열별 기능이 포함된 LightStream 1010에서만 유효합니다.

ciscoATMvplInClp1셀

이 VPL에서 받은 CLP 비트가 설정된 총 셀 수입니다.이러한 셀은 나중에 삭제될 수 있습니다.이 카운터는 VPL이 논리적 인터페이스(터널)가 아니며 기능 카드 - 흐름 대기열별 기능이 포함된 LightStream 1010에서만 유효합니다.

ciscoATMvplOutClp0Cells

이 VPL에서 전송된 CLP 비트가 지워진 총 셀 수입니다.이 카운터는 VPL이 논리적 인터페이스(터널)가 아니며 기능 카드 - 흐름 대기열별 기능이 포함된 LightStream 1010에서만 유효합니다.

ciscoATMvplOutClp1셀

이 VPL에서 전송된 CLP 비트 집합을 가진 총 셀 수입니다.이 카운터는 VPL이 논리적 인터페이스(터널)가 아니거나 Feature Card - Per Flow Queueing이 포함된 LightStream 1010의 경우에만 유효합니다.

VCL 카운터

ciscoATMVclInCells

이 VCL에서 받은 총 셀 수입니다.

ciscoATMVclOutCells

이 VCL에서 전송된 총 셀 수입니다.

ciscoATMVclInClp0Cells

이 VCL에서 받은 CLP 비트가 지워진 총 셀 수입니다.이러한 셀은 나중에 삭제될 수 있습니다.이 카운터는 Feature Card - Per Flow Queueing이 포함된 LightStream 1010에서만 유효합니다.

ciscoATMVclInClp1셀

이 VCL에서 받은 CLP 비트 집합이 있는 총 셀 수입니다.이러한 셀은 나중에 삭제될 수 있습니다.이 카운터는 Feature Card - Per Flow Queueing이 포함된 LightStream 1010에서만 유효합니다.

ciscoATMVclOutClp0Cells

이 VCL에서 전송된 CLP 비트가 지워진 총 셀 수입니다.이 카운터는 Feature Card - Per Flow Queueing이 포함된 LightStream 1010에서만 유효합니다.

ciscoATMVclOutClp1셀

이 VCL에서 전송된 CLP 비트 집합을 가진 총 셀 수입니다.이 카운터는 Feature Card - Per Flow Queueing이 포함된 LightStream 1010에서만 유효합니다.

라우터의 VC별 통계

ATM 스위치는 셀 측면에서 생각하고 VC당 셀 수를 제공하지만 ATM 인터페이스가 있는 라우터는 패킷(특히 AAL5 PDU)에 대해 고려합니다. Cisco IOS 명령 또는 SNMP 폴링을 사용하여 기자 카운터를 얻을 수 있습니다.

명령줄을 사용하여 VC당 카운터를 캡처하려면 다음과 같이 show atm vc {vcd#} 명령을 실행합니다.

7500#show atm vc 1

ATM1/0/0: VCD: 1, VPI: 0, VCI: 44

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 2849714, OutPkts: 760158, InBytes: 1076168929, OutBytes:    33720309

InPRoc: 1532955, OutPRoc: 760122, Broadcasts: 0

InFast: 1316288, OutFast: 0, InAS: 694, OutAS: 40

Giants: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

위의 출력에서 패킷은 AAL5 PDU 수를 계산합니다.IOS의 각 AAL5 PDU에 대해 계산된 바이트에는 레이어 3 패킷 바이트와 8바이트 LLC/SNAP 헤더만 포함됩니다.이러한 바이트에는 가변 길이 패딩, AAL5 트레일러 및 ATM 셀 헤더가 포함되지 않습니다.기본 ATM 인터페이스 또는 ATM 하위 인터페이스에 대해 show interface atm 명령으로 표시되는 카운터는 동일한 의미를 갖습니다.

동일한 VC당 카운터에 대한 SNMP 액세스는 다음과 같은 cAl5VccTable을 사용하여 가능합니다.

카운터

정의

Al5VccInPkts

AAL5 엔티티와 연결된 인터페이스에서 이 AAL5 VCC에서 받은 AAL5 CPCS PDU 수입니다.

Al5VccOutPkts

AAL5 엔티티와 연결된 인터페이스에서 이 AAL5 VCC에서 전송된 AAL5 CPCS PDU 수입니다.

Al5VccInOctets

AAL5 엔티티와 연결된 인터페이스에서 이 AAL5 VCC에서 받은 AAL5 CPCS PDU octet 수입니다.

cAl5VccOutOctets

AAL5 엔티티와 연결된 인터페이스에서 이 AAL5 VCC에서 전송된 AAL5 CPCS PDU 패킷 수입니다.

위의 테이블은 ATM-MIB에 정의된 al5VccTable을 확장하고 회로 단위 트래픽 카운터(aal5VccTable 자체에는 오류 카운터만 포함됨)를 추가하는 CISCO-AAL5-MIB에서 가져온 것입니다.CISCO-AAL5-MIB는 ATM 연결의 엔드포인트 역할을 하며 Cisco IOS&#174을 실행하는 ATM 인터페이스를 지원합니다.소프트웨어 릴리스 11.2 F 또는 11.3 이상

AAL5 VC가 특정 ATM 하위 인터페이스에 구성된 유일한 VC인 경우 ifTable/ifXTable에서 해당 하위 인터페이스에 대해 "aal5-layer" 항목을 사용하여 SNMP를 사용하여 동일한 카운터를 얻을 수 있습니다.자세한 내용은 ATM 인터페이스에서 네트워크 관리 구현을 참조하십시오.

참고: Cisco 라우터 인터페이스의 ATM VC에 대해 명령줄에 구성하는 피크 셀 속도 및 지속 셀 속도 값은 5바이트 ATM 셀 헤더, AAL5 패딩 및 AAL5 트레일러 등의 모든 오버헤드를 고려합니다.

VC당 및 인터페이스당 Kbps 속도 계산

다음 단계를 사용하여 ATM VC의 사용률을 계산합니다.

1. 네트워크 관리 응용 프로그램을 사용하여 VC에 대한 Al5VccInOctets 또는 Al5VccOutOctets의 두 값을 수집합니다.

2. 두 컬렉션 간의 델타를 계산합니다.

3. AAL5 패딩에 가장 적합한 8진수 수를 추가합니다.

4. 8바이트 AAL5 트레일러를 추가합니다.

5. 결합된 값을 초당 비트로 변환합니다.

6. 5바이트 ATM 셀 헤더의 10% 오버헤드를 계산하려면 값을 1.10으로 곱합니다.

인터페이스 또는 하위 인터페이스 사용률을 계산하려면 유사한 단계 순서를 사용합니다.

1. ifInOctets 카운터 또는 ifOutOctets(RFC 1213)에 대해 두 개의 판독값을 폴링하려면 네트워크 관리 애플리케이션을 사용합니다.

2. ifInOctets와 ifOutOctets의 두 컬렉션 간의 델타를 계산합니다.

3. AAL5 패딩에 가장 적합한 8진수 수를 추가합니다.

4. 8바이트 AAL5 트레일러를 추가합니다.

5. 결합된 값을 초당 비트로 변환합니다.

6. 5바이트 ATM 셀 헤더의 10% 오버헤드를 계산하려면 값을 1.10으로 곱합니다.

참고: 위의 bps 값을 ifSpeed로 나눈 다음 결과에 100을 곱하여 백분율을 구성합니다.

ATM 오버헤드 계산

ATM 오버헤드는 VC 대역폭의 상당 부분을 소비할 수 있습니다.다음은 이 값을 계산하는 방법을 보여줍니다.첫째, 인터넷의 IP 패킷은 일반적으로 세 가지 크기 중 하나임을 고려하십시오.

- 64바이트(예: 제어 메시지)

- 1500바이트(예: 파일 전송)

- 256바이트(기타 모든 트래픽)

이러한 값은 일반적인 전체 인터넷 패킷 크기 250바이트를 생성합니다.다음으로, 일부 오버헤드는 예측 가능하며 일부는 변합니다.

오버헤드 필드

예측 가능

변수

5바이트 셀 헤더(셀 세금)

X

-

8바이트 AAL5 트레일러

X

-

8바이트 LLC/SNAP 헤더

X

-

최대 47바이트의 AAL5 패딩

-

X

이제 위의 값을 사용하여 캡슐화 유형을 기반으로 ATM 링크의 오버헤드 비율을 추정합니다.이 계산에서 패킷 크기를 250바이트로 가정합니다. 8바이트 LLC/SNAPheader 및 8바이트 AAL5 트레일러를 포함하면 22바이트의 패딩이 필요합니다.

- AAL5SNAP 캡슐화:

8+8+22=38 또는 15% "AL5" 오버헤드 + 10% 셀세 = 25% 이상 전체 오버헤드

- 250바이트 패킷이 포함된 AAL5MUX 캡슐화의 경우 30바이트의 패딩이 필요합니다. 즉, 다음과 같습니다.

8+30=38 또는 15% "AAL5" 오버헤드 + 10% 셀세 = 25% 이상 전체 오버헤드

즉, 오버헤드 요인은 패킷 크기에 따라 달라집니다.작은 패킷으로 인해 패딩이 더 높아지므로 오버헤드가 증가합니다.

라우터의 셀 카운터

일반적으로 라우터는 셀이 아닌 AAL5 PDU만 계산합니다.그러나 몇 가지 예외가 있습니다.12.2(15)T부터 하위 인터페이스용 명령줄 인터페이스 show interface atm 또는 show atm vc {vcd#}을 사용하여 PA-A3 인터페이스에서 셀 카운터를 볼 수 있습니다. 예:

c7200#show int atm4/0.66

ATM4/0.66 is up, line protocol is up

Hardware is ENHANCED ATM PA

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 4470 bytes, BW 33920 Kbit, DLY 200 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM

0 packets input, 0 cells, 0 bytes

7 packets output, 16 cells, 572 bytes

0 OAM cells input, 0 OAM cells output

AAL5 CRC errors : 0

AAL5 SAR Timeouts : 0

AAL5 Oversized SDUs : 0

Last clearing of "show interface" counters never

c7200#show atm vc 4

ATM4/0.66: VCD: 4, VPI: 0, VCI: 1000

VBR-NRT, PeakRate: 1000, Average Rate: 1000, Burst Cells: 94

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

VC TxRingLimit: 40 particles

VC Rx Limit: 18 particles

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 7, InBytes: 0, OutBytes: 572

InCells: 0, OutCells: 16

InPRoc: 0, OutPRoc: 7

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0/0/0 (holdq/outputq/total)

InCellDrops: 0, OutCellDrops: 0

InByteDrops: 0, OutByteDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0, Cells: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

이러한 카운터는 "ATM용 SAA(Service Assurance Agent)" 기능의 일부로 추가되었습니다.SNMP를 사용하여 이러한 셀 카운터에 액세스할 수 없습니다.또 다른 예외는 2600 및 3600 시리즈 라우터의 IMA(ATM) 네트워크 모듈을 통한 역멀티플렉싱입니다.show controller atm 명령을 실행하여 셀 수를 확인합니다.

3640-1.1#show controller atm 2/0

Interface ATM2/0 is administratively down

Hardware is ATM T1

[output omitted]

Link (0):DS1 MIB DATA:

Data in current interval (419 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 419 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

SAR counter totals across all links and groups:

0 cells output, 0 cells stripped

0 cells input, 8 cells discarded, 0 AAL5 frames discarded

0 pci bus err, 0 dma fifo full err, 0 rsm parity err

0 rsm syn err, 0 rsm/seg q full err, 0 rsm overflow err

0 hs q full err, 0 no free buff q err, 0 seg underflow err

0 host seg stat q full err

ATM 포트 4개마다 단일 SAR 칩을 공유하므로 셀 카운트는 4개의 포트 세트를 포함합니다.이러한 카운터는 SNMP를 사용하여 액세스할 수 없습니다.

관련 정보

- SNMP 지원 페이지

- SNMP를 사용하여 대역폭 사용률을 계산하는 방법

- ATM 인터페이스에서 네트워크 관리 구현

- ATM 기술 지원

- 추가 ATM 정보

- Technical Support - Cisco Systems