목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

SDI

NDI

관련 정보

소개

이 문서에서는 STUN 가상 멀티포인트 구성의 확인 섹션과 같이 디버그에 표시되는 SDI(Serial Data Input) 및 NDI(Network Data Input)의 정의를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

SDI

SDI는 STUN(Local Serial Tunneling) 캡슐화된 인터페이스에서 소싱되고 직렬, 직접 또는 TCP 캡슐화를 위한 패킷을 나타냅니다.

NDI

NDI는 직렬, 직접 또는 TCP 캡슐화를 통해 네트워크를 통과하여 STUN 캡슐화된 인터페이스로 향하는 패킷을 나타냅니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems