목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

STUN 상태

관련 정보

소개

이 문서에서는 show stun 명령 출력에서 State 필드의 값을 정의합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

STUN 상태

State 필드는 두 STUN(Serial Tunnel) 피어 라우터 간의 연결 상태를 표시합니다.State 필드에는 다음 값 중 하나가 있을 수 있습니다.

- dead—열려고 했지만 실패하거나 연결이 끊겼습니다.

- closed - 활동이 없습니다.

- opening(열기) - 연결을 열고 기다리는 중입니다.

- openwait - 연결을 열고 기다리는 중입니다.

- open(열기) - 완전히 연결되어 STUN 데이터를 교환할 수 있습니다.

- direct(직접) - 동일한 상자에 있는 두 포트 간에 직접 연결합니다.둘 사이의 연결 상태를 고려할 필요가 없습니다.

참고: STUN 피어 연결은 터널을 통과하는 트래픽이 있을 때만 열려 있으며 그렇지 않으면 닫힌 상태로 유지됩니다.이러한 동작은 DLSw(data-link switching)와 반대입니다. DLSw는 피어 간 IP 연결이 있는 즉시 연결된 상태로 이동합니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems