목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

동작 설명

솔루션

관련 정보

소개

라우터에서 특정 OSPF(Open Shortest Path First) 명령의 출력에 show ip ospf neighbor와 show ip ospf database와 같은 명령이 완료하는 데 시간이 오래 걸린다는 것이 종종 발견됩니다.출력은 라인별로 나타나며 한 줄이 표시된 후 다음 줄이 나타나기까지 15초에서 20초 정도 걸립니다.이 문서에서는 이러한 동작의 몇 가지 이유와 가능한 솔루션에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

문제

문제의 특성상 이 문서는 문제를 설명만 할 수 있으며 문제의 예를 표시할 수 없습니다.문제를 설명하려면 이 출력이 완전히 표시되는 데 16초가 걸렸습니다.

citrus# show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

10.48.77.45     10.48.77.45     72          0x80000001 0x5A6F   1

citrus#

이 동작을 표시하는 가장 일반적인 명령은 다음과 같습니다.

- show ip ospf border router

- show ip ospf database(show ip ospf database router와 같은 보다 구체적인 명령 버전 포함)

- show ip ospf 인터페이스

- ip ospf 인접 디바이스 표시

동작 설명

이 동작이 발생하는 이유를 확인하려면 아래 예와 같이 show ip ospf database 명령을 실행하는 동안 라우터에서 debug ip packet detail 명령을 활성화합니다.

citrus# debug ip packet detail

IP packet debugging is on (detailed)

citrus# show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

10.48.77.45

Oct 23 11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Dialer1), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:16:     UDP src=57969, dst=53

Oct 23 11:26:16: IP: s=126.106.177.81 (local), d=255.255.255.255 (Dialer2), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:16:     UDP src=57969, dst=53

Oct 23 11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:16:     UDP src=57969, dst=53

...

Oct 23 11:26:31: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:31:     UDP src=57969, dst=5310.48.77.45     160         0x80000001 0x3AFD   1

citrus#

위의 출력에서는 show ip ospf database 명령이 실행되자마자 라우터가 모든 인터페이스에서 목적지 포트 53을 사용하여 UDP(User Datagram Protocol) 패킷을 브로드캐스트하고 있음을 보여줍니다.UDP 53은 DNS(Domain Name Service)입니다. 라우터의 컨피그레이션을 살펴보면 라우터가 DNS 조회를 시도하는 이유를 알 수 있습니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 라우터가 DNS 쿼리를 보내는 이유를 확인해야 합니다.show run 및 include 명령을 사용하여 라우터의 컨피그레이션을 살펴보면 다음과 같습니다.

citrus# show run | include name

hostname citrus

ip ospf name-lookup

citrus#

라우터는 컨피그레이션에서 ip ospf name-lookup 명령을 사용합니다.이 명령은 모든 OSPF show EXEC 명령 표시에서 사용할 DNS 이름을 조회하도록 OSPF를 구성합니다.이 기능을 사용하면 라우터가 라우터 ID 또는 인접 디바이스 ID가 아닌 이름으로 표시되므로 라우터를 쉽게 식별할 수 있습니다.따라서 이 명령이 구성되면 라우터는 다양한 show 명령에서 OSPF 라우터-id에 대한 DNS 조회를 수행합니다.이러한 라우터 ID를 이름으로 확인할 수 있으면 IP 주소 대신 show 명령에 이름이 표시됩니다.

ip ospf name-lookup은 ip domain-lookup이 전역으로 비활성화되지 않은 경우에만 DNS 조회를 트리거합니다.기본적으로 ip domain-lookup은 Cisco IOS® Software에서 활성화됩니다.

Cisco 라우터에서 ip ospf name-lookup을 구성할 때 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 라우터 컨피그레이션에 지정된 DNS 서버가 없습니다.이 경우 위의 디버그 출력에 표시된 대로 DNS 쿼리를 브로드캐스트합니다.이러한 경우 DNS 쿼리가 시간 초과될 때까지 대기하는 것이 지연됩니다.

이 문제가 발생하면 ip name-server 명령을 실행하여 라우터에서 DNS 서버를 구성할 수 있습니다.자세한 내용은 Cisco 라우터에서 DNS 구성을 참조하십시오.

- 라우터에 지정된 DNS 서버가 있지만 연결할 수 없습니다.DNS 서버가 ip name-server 명령으로 라우터에 구성되어 있을 수 있지만 어떤 이유로 이 DNS 서버에 연결할 수 없습니다.DNS 서버를 ping하여 연결할 수 있는지 확인할 수 있습니다.Ping이 실패하면 DNS 서버에 연결할 수 없으며 DNS 조회를 수행할 수 없습니다.

이 문제를 해결하려면 DNS 서버에 연결할 수 없는 이유(서버가 다운되었거나 네트워크에 라우팅 문제가 있는 경우)를 확인하십시오. 이 경우 해결 방법으로 no ip ospf name-lookup 전역 명령을 실행하여 OSPF name-lookup 기능을 비활성화할 수 있습니다.

관련 정보

- OSPF 기술 지원

- Cisco 라우터에서 DNS 구성

- Technical Support - Cisco Systems