목차

소개

Matrix Tools 업그레이드

상태 점검

관련 정보

소개

이 문서에서는 Nexus 스위치로의 업그레이드를 지원하기 위해 제공되는 다양한 Nexus Upgrade Matrix 툴에 대한 세부 정보를 제공합니다. 참조 문서에서는 업그레이드 절차, 관련 결함/주의, 하드웨어 지원 가능성 등에 대한 자세한 지침을 제공합니다.

Matrix Tools 업그레이드

Upgrade Matrix 툴은 다양한 Nexus 플랫폼 및 업그레이드 방법(예: ISSU(In-Service Software Upgrade), 콜드 부팅)에 대해 Cisco에서 검증한 업그레이드 경로를 위한 단일 정보 소스 역할을 합니다. 또한 지원되는 하드웨어 PID(Product ID) 및 대체 경로와 현재 및 대상 NX-OS 릴리스의 미결/해결 주의 사항에 대한 정보가 제공되며 관련 NX-OS 설명서에 액세스할 수 있는 링크도 제공됩니다.

사용 가능한 업그레이드 매트릭스 도구는 다음과 같습니다.

- Cisco Nexus 9000 및 3000 ISSU Support Matrix

- Cisco Nexus 7000 ISSU 및 콜드 부트 지원 매트릭스

상태 점검

소프트웨어 업그레이드 또는 유지 보수 전에 디바이스에서 자동화된 상태 점검을 수행하는 방법에 관심이 있으십니까? 대답이 "예"인 경우 Nexus 상태 및 컨피그레이션 확인 수행의 절차를 수행합니다.

관련 정보

- Nexus 9500 End-of-Life/End-of-Sale 공지

- Nexus 3000 End-of-Life/End-of-Sale 공지

- Nexus 7000/7700 EoL/EoS 공지

- Cisco Nexus 9000 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스

- Cisco Nexus 3000 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스

- Cisco Nexus 7000 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems