목차

소개

MiniGBIC 연결 유형 및 기능은 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품(이전의 Linksys Business Series)의 설정, 문제 해결 및 유지 관리를 지원하는 시리즈 중 하나입니다.

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

Q. 다양한 MiniGBIC 연결 유형 및 기능은 무엇입니까?

A. MiniGBIC 모듈은 SFP(Small Form Factor Pluggable) 모듈로 더 많이 알려져 있으며 핫 플러그형 미디어 변환기입니다.

모델

미디어 유형

최대 범위(3)

파장(nm)

커넥터

MFEBX1(1)

SMF(2)

20킬로미터

Tx 1310 / Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2킬로미터

850

LC

MFELX1

SMF

10킬로미터

1310

LC

MGBBX1(1)

SMF(2)

20킬로미터

Tx 1310 / Rx 1490

LC

MGBLX1(1)

SMF

10킬로미터

1310

LC

MGBLH1

SMF

40킬로미터

1310

LC

MGBSX1

MMF

500미터

850/

LC

MGBT1

Cat 5e UTP

100미터

n/a

RJ45

(1) 2009년 2분기 출시 예정.

(2) 단섬유 전용 지원(단선)

(3) 거리는 섬유공장 및 운영환경에 따라 달라질 수 있다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems