목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

사용 가능한 컨트롤러

Cisco 7000 시리즈:

Cisco 7010 시리즈:

Cisco 7202 Series:

Cisco 7204 및 7206 시리즈:

Cisco 7505, 7507, 7513 및 7576 Series:

Cisco 3600 시리즈:

관련 정보

소개

WAN 컨트롤러는 다양한 미디어의 도움을 받아 광역 네트워크를 연결하는 데 사용됩니다.이 문서에서는 Cisco 7000, 7010, 720x, 75xx 및 3600 시리즈 라우터와 함께 사용할 수 있는 WAN 컨트롤러를 소개합니다.이 문서에 나열된 각 컨트롤러에는 관련 정보에 대한 링크가 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

사용 가능한 컨트롤러

Cisco 7000 시리즈:

이러한 WAN 컨트롤러는 Cisco 7000 Series 라우터에 사용할 수 있습니다.

FSIP(Fast Serial Interface Processor)

FSIP에 대한 소개는 FSIP(Fast Serial Interface Processor) 설치 및 구성을 참조하십시오.FSIP에 대한 자세한 내용은 Cisco 7000 하드웨어 설치 및 유지 관리를 참조하십시오.

- FSIP 및 FSIP DCE 컨피그레이션

- FSIP 직렬 연결 장비 및 연결

- FSIP LED

- 직렬 어댑터 케이블 핀아웃

E1-G.703/G.704 포트 어댑터

E1-G.703/G.704 포트 어댑터에 대한 소개는 FSIP 및 SIP, E1-G.703/G.704 포트 어댑터 설치 및 구성을 참조하십시오.제품 개요 및 E1-G.703/G.704 케이블에 대한 정보를 보려면 Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance를 참조하십시오.

HSSI HIP(Interface Processor)

HIP에 대한 소개는 HSSI(High-Speed Serial Interface) HIP(Interface Processor) 설치 및 구성을 참조하십시오.HIP에 대한 자세한 내용은 Cisco 7000 하드웨어 설치 및 유지 관리를 참조하십시오.

- HSSI 연결 및 연결 장비

- HSSI 커넥터 신호

- HSSI 케이블 설치

- HIP LED

MIP(MultiChannel Interface Processor)

MIP에 대한 소개는 MIP(MultiChannel Interface Processor) 설치 및 구성을 참조하십시오.MIP에 대한 자세한 내용은 Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance를 참조하십시오.

- MIP 설치 및 구성

- 다중 채널 연결

- MIP 인터페이스 케이블 핀아웃

- MIP LED

Channelized T3 Interface Processor(CT3IP)

CT3IP에 대한 소개는 Channelized T3 Interface Processor(CT3IP) Installation and Configuration(CT3IP(Channelized T3 Interface Processor) 설치 및 컨피그레이션을 참조하십시오.

Channelized T3 Interface Processor(CT3IP-50)

CT3IP-50에 대한 소개는 Channelized T3 Interface Processor(CT3IP-50) Installation and Configuration(Channelized T3 Interface Processor(CT3IP-50) 설치 및 구성)을 참조하십시오.

PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter

PA-2CE1 Channelized E1 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter를 참조하십시오.

- 설치 지침

- PA-2CE1 구성에 대한 조언

PA-MC-2T3+ Multi-Channel Port Adapter

PA-MC-2T3+ 다중 채널 포트 어댑터 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- PA-MC-2T3+의 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-MC-2T3+용 channelized 및 unchannelized 모드 구성

Cisco 7010 시리즈:

이러한 WAN 컨트롤러는 Cisco 7010 Series 라우터에 사용할 수 있습니다.

FSIP(Fast Serial Interface Processor)

FSIP에 대한 소개는 FSIP(Fast Serial Interface Processor) 설치 및 구성을 참조하십시오.FSIP에 대한 자세한 내용은 Cisco 7010 Hardware Installation and Maintenance(Cisco 7010 하드웨어 설치 및 유지 관리)를 참조하십시오.

- FSIP 및 직렬 구성

- FSIP LED

- 직렬 어댑터 케이블 핀아웃

FSIP 및 SIP, E1-G.703/G.704 포트 어댑터

FSIP 및 SIP에 대한 소개는 FSIP 및 SIP, E1-G.703/G.704 Port Adapter Interface Installation and Configuration(E1-G.703/G.704 포트 어댑터 인터페이스 설치 및 구성)을 참조하십시오.

HSSI HIP(Interface Processor)

HIP에 대한 자세한 내용은 다음 링크 중 하나를 참조하십시오.

- SSI 연결, SSI 커넥터 신호 및 HIP LED에 대한 정보를 위한 Cisco 7010 하드웨어 설치 및 유지 관리

- HSSI HIP 설치 및 구성

- HSSI(High-Speed Serial Interface) 케이블 설치

MIP(MultiChannel Interface Processor)

MIP에 대한 소개는 MIP(MultiChannel Interface Processor) 설치 및 구성을 참조하십시오.MIP에 대한 자세한 내용은 Cisco 7010 Hardware Installation and Maintenance를 참조하십시오.

- MIP 구성

- 다중 채널 연결

- MIP 인터페이스 케이블 핀아웃

- MIP LED

Channelized T3 Interface Processor(CT3IP)

CT3IP에 대한 소개는 Channelized T3 Interface Processor(CT3IP) Installation and Configuration(CT3IP(Channelized T3 Interface Processor) 설치 및 컨피그레이션을 참조하십시오.

Channelized T3 Interface Processor(CT3IP-50)

CT3IP-50에 대한 소개는 Channelized T3 Interface Processor(CT3IP-50) Installation and Configuration(Channelized T3 Interface Processor(CT3IP-50) 설치 및 구성)을 참조하십시오.

PA-MC-2T3+ Multi-Channel Port Adapter

PA-MC-2T3+ 다중 채널 포트 어댑터 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-MC-2T3+용 Unified 및 Channelized Mode 구성

Cisco 7202 Series:

이러한 WAN 컨트롤러는 Cisco 7202 Series 라우터에 사용할 수 있습니다.

PA-H HSSI 포트 어댑터

PA-H HSSI 포트 어댑터에 대한 자세한 내용을 보려면 PA-H HSSI Port Adapter Installation and Configuration을 클릭합니다.

- 포트 어댑터 제거 및 설치 및 PA-H 인터페이스 케이블 연결

- PA-H 구성

PA-2H Dual-Port HSSI Port Adapter

PA-2H 듀얼 포트 HSSI 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 PA-2H Dual-Port HSSI Port Adapter Installation and Configuration을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치 및 PA-2H 인터페이스 케이블 연결

- PA-2H 구성

PA-T3 Serial Port Adapter

PA-T3 시리얼 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 다음을 포함한 PA-T3 Serial Port Adapter Installation and Configuration을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-T3 구성

PA-T3+ Serial Port Adapter

PA-T3+ 시리얼 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 다음을 포함하여 PA-T3+ Serial Port Adapter Installation and Configuration을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- 직렬 케이블 연결

- PA-T3+ 구성

PA-MC-T3 Multi-Channel T3 Port Adapter

PA-MC-T3 다중 채널 T3 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter Installation and Configuration을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-MC-T3 케이블 연결

- PA-MC-T3 구성

Cisco 7204 및 7206 시리즈:

이러한 WAN 컨트롤러는 Cisco 7204 및 7206 시리즈 라우터에 사용할 수 있습니다.

PA-4T 동기식 직렬 포트 어댑터

참고: 7206 시리즈 라우터에서는 사용할 수 없습니다.

PA-4T 동기식 직렬 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 PA-4T 동기식 직렬 포트 어댑터 설치 및 구성을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치 및 PA-4T 인터페이스 케이블 연결

- PA-4T 구성

PA-4T+ 동기식 직렬 포트 어댑터

PA-4T+ 동기식 직렬 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 PA-4T+ 동기식 직렬 포트 어댑터 설치 및 구성을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-4T+ 인터페이스 케이블 연결

- PA-4T+ 인터페이스 구성

PA-8T-V35 Synchronous Serial Port Adapter

PA-8T-V35 동기식 직렬 포트 어댑터 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-8T-V.35 인터페이스 케이블 첨부

- PA-8T-V.35 인터페이스 구성

PA-8T-X21 Synchronous Serial Port Adapter

PA-8T-X21 동기식 직렬 포트 어댑터 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-8T-X21 인터페이스 케이블 첨부

- PA-8T-X21 인터페이스 구성

PA-8T-232 Synchronous Serial Port Adapter

PA-8T-232 동기식 직렬 포트 어댑터 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- 컴팩트 직렬 케이블 첨부

- PA-8T-232 인터페이스 구성

PA-4E1G Serial Port Adapter

PA-4E1G 직렬 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 PA-4E1G 직렬 포트 어댑터 설치 및 구성을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 및 인터페이스 케이블 제거 및 설치

- PA-4E1G 구성

Channelized E1 Port Adapter

Channelized E1 포트 어댑터 소개는 PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter Installation and Configuration(PA-2CE1 Channelized E1 포트 어댑터 설치 및 컨피그레이션)을 참조하십시오.

Channelized T1 Port Adapter

Channelized T1 Port Adapter Installation and Configuration(Channelized T1 포트 어댑터 설치 및 컨피그레이션)에 대한 소개는 Channelized T1 포트 어댑터를 참조하십시오.

Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter

Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter Installation and Configuration(Channelized T3 듀얼 와이드 포트 어댑터 설치 및 컨피그레이션)을 참조하여 Channelized T3 듀얼 와이드 포트 어댑터를 시작합니다.

PA-E3 Serial Port Adapter

PA-E3 시리얼 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 다음을 포함한 PA-E3 Serial Port Adapter Installation and Configuration을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치

- PA-E3 케이블 첨부

- PA-E3 구성

PA-MC-T3 Multi-Channel T3 Port Adapter

PA-MC-T3 다중 채널 T3 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter Installation and Configuration을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치 및 PA-MC-T3 케이블 연결

- PA-MC-T3 구성

다중 채널 DS1/PRI 포트 어댑터

멀티채널 DS1/PRI 포트 어댑터에 대한 자세한 내용은 Multichannel DS1/PRI Port Adapter Installation and Configuration(멀티채널 DS1/PRI 포트 어댑터 설치 및 컨피그레이션)을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치 및 RJ-48C 차폐된 케이블 연결

- 멀티채널 DS1/PRI 인터페이스 구성

PA-MC-2E1/8E1 PRI Port Adapter

PA-MC-2E2E1/8E1 PRI Port Adapter Installation and Configuration(PA-MC-2E1/8E1 PRI 포트 어댑터 설치 및 구성)에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 포트 어댑터 제거 및 설치 및 네트워크 인터페이스 케이블 연결

- PA-MC-2E1 및 PA-MC-8E1 구성

Cisco 7505, 7507, 7513 및 7576 Series:

이러한 WAN 컨트롤러는 Cisco 7505, 7507, 7513 및 7576 시리즈 라우터에 사용할 수 있습니다.각 문서에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- Channelized T3 Interface Processor

- FSIP(Fast Serial Interface Processor)

- HSSI Interface Processor

- MultiChannel Interface Processor

- PA-MC-2T3+ Multichannel T3 Port Adapter

Cisco 3600 시리즈:

Cisco 3600 Series 라우터에 사용할 수 있는 WAN 컨트롤러에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- DSU/CSU(Integrated Data Service Unit/Channel Service Unit) 모듈 및 WAN 인터페이스 카드

- Cisco 3600 Series Multiservice Platform 제품 지원 페이지

- HSSI 네트워크 모듈 연결

관련 정보

- WAN 기술 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems