이 도구를 사용하여 RIF의 자동 디코딩을 수행할 수 있습니다.다음 형식으로 RIF를 입력합니다(최대 7개의 링/브리지 조합).

- aaaa.bbbb.cccc...
또는

- aaabbbbcccc...

Routing Control

Explorer Type

Length RIF  (hex)

MTU Size    (dec)

Direction

Ring(1)#   (hex) (dec)   Bridge(1)# (hex) (dec)

Ring(2)#   (hex) (dec)   Bridge(2)# (hex) (dec)

Ring(3)#   (hex) (dec)   Bridge(3)# (hex) (dec)

Ring(4)#   (hex) (dec)   Bridge(4)# (hex) (dec)

Ring(5)#   (hex) (dec)   Bridge(5)# (hex) (dec)

Ring(6)#   (hex) (dec)   Bridge(6)# (hex) (dec)

Ring(7)#   (hex) (dec)   Bridge(7)# (hex) (dec)

관련 정보

- 토큰 링 브리징 및 RIF 디코딩

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems