목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 DLUR(Dependent Logical Unit Requester) 및 정적 링크 및 동적 PU(Physical Units)를 사용하는 DLUS(Dependent Logical Unit Server)와 함께 세션 스위칭을 사용하는 Cisco TN3270 Server에 대한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 샘플 컨피그레이션은 다음과 같습니다.

- ESCON(Enterprise System Connection) EMIF(Multiple Image Facility) 메인프레임에서 MVS(Multiple Virtual Storage)를 실행하는 2개의 LPAR(Logical Partitions):

- LPAR #1:MVS1 시스템이 시스템은 네트워크 노드(NN)로만 구성해야 합니다.

- LPAR #2:MVS2 시스템이 시스템은 NN 및 기본 DLUS로 구성되어야 합니다.

- 라우터에 APPN(Advanced Peer-to-Peer Networking) 하위 시스템이 없습니다. 단, 엔드 노드로 사용되는 Cisco TN3270 Server DLUR은 예외입니다.

- DLUS(MVS2)에 연결된 Cisco TN3270 Server Listening IP 주소 172.26.19.99.

- MVS1 및 MVS2에 연결하기 위해 Cisco TN3270 Server DLUR에 구성된 고정 링크

- MVS1은 CTC(Channel To Channel) 링크를 통해 MVS2에 연결되었습니다.

- MPC(Multi-Path Channel)를 통해 CTC 링크를 통해 MVS1과 MVS2 간에 설정된 CP-CP(Control Point to Control Point) 연결(MVS1 및 MVS2에서는 TRL[Transport Resource List] 및 LOCAL Major Node 정의가 필요)

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 라우터 컨피그레이션

- MVS1의 XCA(External Communication Adapter) 주 노드:XCAMVS1

- MVS2의 XCA 주 노드:XCAMVS2

- MVS2의 LU(Logical Unit) 주 노드:LUCPCP

- MVS2의 SWNET(Switched Network) 주 노드:SW1TSYSP

- CTC 연결을 위한 MVS1의 TRL 네트워크 노드:MPCM1ICN

- CTC 연결을 위한 MVS1의 로컬 주 노드:TRLM1ICN

- CTC 연결을 위한 MVS2의 TRL 네트워크 노드:MPCM2NN

- CTC 연결을 위한 MVS2의 로컬 주 노드:TRLM2NN

라우터 컨피그레이션

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

interface TokenRing0/0

ip address 172.26.7.16 255.255.255.0

ring-speed 16

!

interface Channel1/0

csna C010 70

!--- This is the Cisco Systems Network Architecture (SNA) connection to MVS1.

csna C020 71

!--- This is the Cisco SNA connection to MVS2.

!

interface Channel1/2

ip address 172.26.19.98 255.255.255.224

no keepalive

lan TokenRing 0

adapter 1 4000.1241.1000

!--- This is bound to the TN3270 server.

adapter 30 4000.aaaa.0000

!--- This is bound to the MVS1 Cisco SNA connection.

adapter 31 4000.bbbb.0000

!--- This is bound to the MVS2 Cisco SNA connection.

tn3270-server

dlur NETA.WALL NETA.MVS2

!--- The DLUR: NETA.WALL and the DLUS: NETA.MVS2.

lsap token-adapter 1

link CPAC  lsap C0   rmac 4000.aaaa.0000 rsap 04

link MVS2  lsap C0   rmac 4000.bbbb.0000 rsap 04

pu dlurpup eeeeffff 172.26.19.99

!

router eigrp 109

network 172.26.0.0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

MVS1의 XCA 주 노드:XCAMVS1

MVS1870 VBUILD TYPE=XCA

PR870   PORT   ADAPNO=30,CUADDR=870,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP870  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUFX=CN,                                             X

ISTATUS=ACTIVE

MVS2의 XCA 주 노드:XCAMVS2

MVS871  VBUILD TYPE=XCA

PR871   PORT   ADAPNO=31,CUADDR=871,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP871  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUPFX=CN,                                            X

ISTATUS=ACTIVE

MVS2의 LU 주 노드:LUCPCP

LUGRL    VBUILD TYPE=LUGROUP

DLUSYED  LUGROUP

327802   LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

327804E  LU    DLOGMOD=D4C32784,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

@        LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTMVS2,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

!--- The NETTESTR application is on MVS1. !--- This is specified with LOGAPPL=NETTESTR.

MVS2의 SWNET(Switched Network) 주 노드:SW1TSYSP

SW1TSYS  VBUILD TYPE=SWNET

*

*

TSYSPU   PU    ADDR=02,                                                X

IDBLK=EEE,IDNUM=EFFFF,                                  X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

LUGROUP=DLUSYED,LUSEED=M3270L##,                        X

PUTYPE=2,DLOGMOD=D4C32784,MODETAB=ISTINCLM,             X

SSCPFM=USS3270,PACING=8,VPACING=8

M3270L01 LU    LOCADDR=01,LOGAPPL=TSOMVS1

!--- PU TSYSPU is used for the Cisco TN3270 Server !--- session switching connection.

CTC 연결을 위한 MVS1의 TRL 네트워크 노드:MPCM1ICN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM1ICN VBUILD TYPE=TRL

MPCM1M2  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,                                   X

READ=(A60,A70),                                         X

WRITE=(B40,B50)

CTC 연결을 위한 MVS1의 로컬 주 노드:TRLM1ICN

TRLM1ICN VBUILD TYPE=LOCAL

*       XID=YES,HPR=YES FOR NN ONLY

TRLM1PU1 PU    TRLE=MPCM1M2,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0, *XID=YES,HPR=YES              X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

CTC 연결을 위한 MVS2의 TRL 네트워크 노드:MPCM2NN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM2NN  VBUILD TYPE=TRL

MPCM2M1  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,

READ=(A00,A10),

WRITE=(B20,B30)

CTC 연결을 위한 MVS2의 로컬 주 노드:TRLM2NN

TRLM2NN  VBUILD TYPE=LOCAL

*******      USE XID=YES,HPR=YES  IF OTHER MVS IS NN

TRLM2PU1 PU    TRLE=MPCM2M1,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0,  *XID=YES,HPR=YES,            X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- 기술 지원

- 제품 지원

- Technical Support - Cisco Systems