목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 DLSw(Data-Link Switching)를 통해 SNASw(Systems Network Architecture Switching Services)를 사용하도록 라우터와 메인프레임 컴퓨터를 구성하여 업스트림을 메인프레임에 연결하고 기존 PU(Physical Unit) 2.0 노드에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.이 문서에서??s 예를 들어, 메인프레임에 대한 업스트림 연결은 CIP(Channel Interface Processor)를 통해 이루어지며, PU 2.0 노드는 SNASw에서 설정한 DLUR(Dependent Logical Unit Requester) 파이프를 통해 메인프레임에 연결됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS를 사용하는 SNASw 4700?소프트웨어 릴리스 12.1(7)

- CIP 7507 with Cisco IOS Software 릴리스 12.1(7)

- DSPU(Downstream Physical Unit) 4700 with Cisco IOS Software 릴리스 12.0(10)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 기능을 구성하는 정보를 제공합니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

DSPU는 토큰 링에서 PU를 활성화하는 데만 사용됩니다.연결하는 원격 MAC(rmac)은 Bracio의 SNASw에 정의된 VDLC(Virtual Data-link Control) 포트에 지정된 MAC 주소입니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 브라치오

- FAP

- 단락

- 메인프레임

링크 문은 업스트림 연결에 대해서만 필요하며 업스트림 및 다운스트림 연결 모두에 하나의 VDLC 포트 정의만 필요합니다.

브라치오?SNASwitch 라우터 컨피그레이션

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname brachio

!

no logging buffered

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

cns event-service server

!

source-bridge ring-group 2

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.195

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 192.168.25.18

!

!

interface TokenRing0

ip address 10.64.3.195 255.255.255.240

ip ospf authentication-key mypasswo

ring-speed 16

!

interface TokenRing1

ip address 192.168.25.19 255.255.255.240

ring-speed 16

source-bridge 200 1 2

!

snasw cpname P390.BRACHIO

snasw dlus P390.P390SSCP

snasw port PVDLC vdlc 2 mac 4000.0000.1234

snasw link LVDLC port PVDLC rmac 4000.0000.0001

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

FAP???CIP 라우터 컨피그레이션

!

version 12.1

service timestamps debug datetime

service timestamps log datetime

no service password-encryption

!

hostname FEP

!

boot system flash slot0:rsp-a3jsv-mz.121-7.bin

logging buffered 64000 debugging

!

!

!

microcode CIP flash slot0:cip27-17

microcode reload

!

source-bridge ring-group 60

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

interface TokenRing0/0

ip address 10.64.3.194 255.255.255.240

ip nat inside

ip ospf authentication-key pass

no ip mroute-cache

ethernet-transit-oui 90-compatible

ring-speed 16

multiring all

source-bridge 100 1 60

source-bridge spanning

llc2 local-window 127

!

!

interface Channel5/0

no ip address

no keepalive

csna 0100 40

!

interface Channel5/1

no ip address

no keepalive

shutdown

!

interface Channel5/2

no keepalive

lan TokenRing 0

source-bridge 600 1 60

adapter 0 4000.0000.0001

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute static

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

default-information originate

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

!

파라??DSPU 라우터 컨피그레이션

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname para

!

enable secret 5 $1$py25$yYt4gnt.YlmsBH00wQW3G1

enable password parra

!

ip subnet-zero

!

source-bridge ring-group 300

dlsw local-peer peer-id 192.168.25.18

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

dspu vdlc 300 4000.0000.5678

dspu vdlc enable-host lsap 12

!

dspu host DPU4 xid-snd 01700004 rmac 4000.0000.1234 rsap 4 lsap 12

!

dspu vdlc start DPU4

!

!

interface TokenRing0

ip address 192.168.25.18 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ring-speed 16

source-bridge 200 1 300

source-bridge spanning

!

router ospf 1

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password parra

login

!

end

메인프레임???VTAM 컨피그레이션

XCA 주 노드
XCAE40R VBUILD TYPE=XCA

*/*

XPE40R    PORT CUADDR=E40,ADAPNO=0,SAPADDR=4,MEDIUM=RING,   -

DELAY=0,TIMER=30

*/*

*/* --------------------------------------- XCAE40R PERIPHERAL NODES

*/* ----------------------------------------------------------------

*/*

XGE40R   GROUP DIAL=YES,CALL=IN,ANSWER=ON,ISTATUS=ACTIVE

XGRL00    LINE

XGRP00      PU

*/*

XGRL01    LINE

XGRP01      PU

*/*

XGRL02    LINE

XGRP02      PU

*/*

XGRL03    LINE

XGRP03      PU

*/*

XGRL04    LINE

XGRP04      PU

*/*

XGRL05    LINE

XGRP05      PU

*/*

XGRL06    LINE

XGRP06      PU

SNASwitch 제어점용 스위치드 주 노드

VBUILD TYPE=SWNET

*

*

BRACHPU  PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

ANS=CONTINUE,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

NETID=P390,                                             X

CPCP=YES,                                               X

CONNTYPE=APPN,                                          X

CPNAME=BRACHIO,                                         X

HPR=YES,                                                X

PUTYPE=2

*

DLUR 파이프를 통해 연결된 PU2.0 디바이스의 스위치드 주 노드

VBUILD TYPE=SWNET,         INCREASE # IF MORE PU        X

MAXGRP=19,                 MAX NO OF PATH GROUPS        X

MAXNO=19                   MAX NO OF 'TEL' NOS

*

*

DPU4     PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

IDBLK=017,                 **  MUST MATCH 'PU' CUST     X

IDNUM=00004,  MUST MATCH 'PU' CUST (LAST 5 OF TR ADDR!) X

IRETRY=YES,                REPOLL ON IDLE DETECT T/O  ? X

LOGAPPL=A06TSO,            INITIAL LOGON                X

MAXDATA=265,               PIU SIZE (FIXED FOR DCA CS)  X

MAXOUT=7,                  NO OF PIUS BEFORE RESPONSE ? X

MAXPATH=1,                 MAX NO OF 'DIALOUT' PATHS    X

PASSLIM=7,                 MAX NO OF CONTIG PIUS SENT ? X

USSTAB=USSS,                                            X

MODETAB=ISTINCLM,                                       X

DLOGMOD=M2782,                                          X

SSCPFM=USSSCS,                                          X

PUTYPE=2

*

*

DLU42    LU    LOCADDR=2

DLU43    LU    LOCADDR=3

DLU44    LU    LOCADDR=4

DLU45    LU    LOCADDR=5

DLU46    LU    LOCADDR=6

DLU47    LU    LOCADDR=7

*

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

샘플 컨피그레이션의 라우터에 대한 show 명령 출력 표시 상태 정보의 예는 다음과 같습니다.

para# show dspu

dspu host DPU4 Vdlc  PU STATUS Active

FRAMES RECEIVED 7 FRAMES SENT 7

LUs USED BY DSPU 0 LUs ACTIVE 0

LUs USED BY API 0 LUs ACTIVE 0

LUs ACTIVATED BY HOST BUT NOT USED 6

brachio# show snasw link

Number of links 2

SNA Links                                                            HPR

Link Name     State    Port Name   Adjacent CP Name  Node Type     Sess  Sup

---------    --------  ---------   ----------------  ------------  ----  ---

1> @I000003   Active    PVDLC      P390.DPU4         LEN Node         7  No

2> LVDLC      Active    PVDLC      P390.P390SSCP     Network Node     2  Yes

brachio# show snasw dlus

Number of Dependent LU Servers 1

SNA Dependent LU Servers

DLUS Name          Default?  Backup?  Pipe State         PUs

-----------------  --------  -------  ----------------  -------

1> P390.P390SSCP      Yes       No       Active            1

brachio# show snasw pu

Number of DLUR PUs 1

SNA DLUR PUs

PU Name    PU ID     State       DLUS Name

--------  --------  --------  -----------------

1> DPU4    01700004  Active    P390.P390SSCP

다음 display 명령 출력의 예는 VTAM(Virtual Telecommunications Access Method)의 상태를 보여줍니다.

D NET,ID=SNASW1,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = SNASW1, TYPE = SW SNA MAJ NODE 231

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I BRACHPU  TYPE = PU_T2.1          , ACTIV--L--

IST1500I STATE TRACE = OFF

IST314I END

D NET,ID=XCAE40R,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = XCAE40R, TYPE = XCA MAJOR NODE 234

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1021I MEDIUM=RING,ADAPNO= 0,CUA=0E40,SNA SAP= 4

IST654I I/O TRACE = OFF, BUFFER TRACE = OFF

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST170I LINES:

IST232I XGRL00   ACTIV

IST232I XGRL01   ACTIV

IST232I XGRL02   ACTIV

IST232I XGRL03   ACTIV

IST232I XGRL04   ACTIV

IST232I XGRL05   ACTIV

IST232I XGRL06   ACTIV

IST314I END

D NET,ID=CISCOPU4,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = CISCOPU4, TYPE = SW SNA MAJ NODE 237

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I DPU4     TYPE = PU_T2.1          , ACTIV

IST089I DLU42    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU43    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU44    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU45    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU46    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU47    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST314I END

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- SNA 스위칭 서비스

- SNAsw(SNA 스위칭 서비스) 지원 페이지

- 기술 지원

- 제품 지원

- Technical Support - Cisco Systems