목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

논리적 보기

VIPA를 사용한 TCP 연결 복구

IOCP(Input/Output Configuration Program) 구성

메인프레임 TCPIP.Profile 파일(IP 데이터그램) - VIPA

Cisco 7000 with CIP-WS1 구성 - VIPA

Cisco 7000 with CIP-WS2 Configuration - VIPA

관련 정보

소개

VIPA(Virtual IP Address) 지원은 IBM TCP/IP 스택에서 가상 디바이스 및 가상 IP 주소를 사용하여 MVS(Multiple Virtual Storage)에 대한 내결함성을 제공합니다.가상 디바이스는 항상 활성 상태이며 오류가 발생하지 않습니다.VIPA는 항상 이 IP 주소(및 서브넷)를 활성 상태로 알릴 수 있도록 액세스 가능한 상태로 유지됩니다.

VIPA PTF(Program Temporary Fix) 번호는 UN83939이며 TCP/IP 버전 3.10에 통합되었습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

논리적 보기

이 문서에 사용된 컨피그레이션에서는 네트워크 측에서 시작된 모든 텔넷, FTP 및 기타 트래픽이 10.10.12.2의 VIPA 주소를 통해 연결됩니다.

RIP(Routing Information Protocol) 컨버전스 시간(기본 설정)은 최대 6분입니다.예를 들어, CIP-WS2를 사용하는 Cisco 7000이 해당 토폴로지에서 장애가 발생한 경우, 해당 토폴로지를 통과하는 트래픽이 CIP-WS1이 있는 Cisco 7000을 대신 통과하기까지 6분 정도 걸릴 수 있습니다.통합 시간을 줄이기 위해 라우터의 RIP 타이머를 변경할 수 있습니다.

VIPA를 사용한 TCP 연결 복구

mystation에 대한 컨피그레이션의 다음 설정은 TCP 연결 복구를 활성화합니다.

- 네임서버:mvshost 10.10.12.2(대상 스테이션 및 IP 주소)

- 대상 네트워크:mystation에서 10.10.12.0(대상 스테이션으로 연결되는 경로)

- 10.10.11.2

- 10.10.10.2

mystation이 10.10.11.2을 통해 mvshost로 세션을 받는다고 가정해. 해당 10.10.11.2 채널 인터페이스가 실패하면 다음이 발생합니다.

1. mystation의 TCP 레이어가 시간 초과됩니다.

2. TCP 레이어는 재전송됩니다.

3. mystation은 10.10.10.2을 통해 새 경로를 수락합니다.

4. TCP 레이어 재전송 확인

IOCP(Input/Output Configuration Program) 구성

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

메인프레임 TCPIP.Profile 파일(IP 데이터그램) - VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

참고: TCPIP.Profile 파일에 VDEV(VIPA 디바이스)에 대한 START 문이 없습니다.

Cisco 7000 with CIP-WS1 구성 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

참고: 이 컨피그레이션에서는 브로드캐스트 매개변수가 지정되면 라우팅 업데이트가 메인프레임과 교환된다고 가정합니다.그렇지 않은 경우 CALLO 문에서 다음 홉으로 지정된 주소를 사용하여 VIPA 주소를 가리키는 고정 경로를 코딩해야 합니다.예:

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

Cisco 7000 with CIP-WS2 Configuration - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

관련 정보

- 메인프레임에서 실행되도록 OMPROUTE 구성

- IBM 기술 지원 - 워크스테이션을 위한 공통 링크 액세스(CRW)

- Cisco Channel Interface Processor - 제품 지원

- Technical Support - Cisco Systems