목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

설정

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Menu 옵션을 사용하여 라우터 터미널 서버에 연결된 디바이스의 액세스를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 터미널 서버 설정

- 8진법 케이블

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 HWIC-8A와 같은 비동기 모듈을 사용하는 ISR G2(Integrated Service Routers Generation 2)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

네트워크 다이어그램

설정

1단계. 라우터에 루프백 인터페이스를 구성하고 IP 주소를 할당합니다.

Terminalserver(config)#interface loopback 1

Terminalserver(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

2단계. 터미널 서버에서 엔드 디바이스로의 물리적 연결을 확인하고 각 디바이스에 해당하는 라인 번호를 기록합니다. HWIC-8A는 출력에서 볼 수 있듯이 8개의 라인을 제공합니다.

Terminalserver#show line

Tty Line Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI  Uses  Noise Overruns  Int

*     0    0 CTY              -    -      -    -    -     7      0    0/0      -

1    1 AUX   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

2    2 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/0    3 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     2      3    0/0      -

0/0/1    4 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     3      2    0/0      -

0/0/2    5 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/3    6 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/4    7 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/5    8 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/6    9 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/7   10 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

3단계. 다음 예제와 같이 각 디바이스에 대한 IP 호스트 매핑을 구성합니다. 각 디바이스에 해당하는 라인 번호에 2000을 추가하여 포트 번호를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 앞의 출력에서 볼 수 있듯이 포트 0/0/1에 연결된 디바이스의 라인 번호는 4입니다. 디바이스에 연결하기 위한 포트 번호는 2004(2000+4)입니다.

Terminalserver(config)#ip host R1 2003 10.1.1.1

Terminalserver(config)#ip host R2 2004 10.1.1.1

4단계. 메뉴 옵션을 구성하려면 먼저 다음 예에 표시된 대로 터미널 서버에 대한 배너 또는 제목을 구성할 수 있습니다.

Terminalserver(config)#menu cisco title $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$

5단계. 메뉴에서 선택할 수 있는 옵션을 제공하므로 이 명령을 구성해야 합니다.

Terminalserver(config)#menu cisco prompt $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

Choose your option

$

6단계. 옵션을 선택한 후 Enter를 눌러야 할 필요성을 시행하기 위해 라인 모드를 구성해야 합니다. 이 명령을 사용하지 않는 경우 메뉴는 옵션을 선택한 후 바로 실행됩니다.

Terminalserver(config)#menu cisco line-mode

7단계. 새 연결을 설정하려면 다음 메뉴 명령을 사용합니다.

Terminalserver(config)#menu cisco command 1 telnet 10.1.1.1 2003

Terminalserver(config)#menu cisco text 1 login to R1

8단계. 이 메뉴 명령은 새 연결을 열거나 구성된 호스트에 있는 연결을 다시 시작합니다.

Terminalserver(config)#menu cisco command 2 resume R2 / connect telnet R2

Terminalserver(config)#menu cisco text 2 login to R2

9단계. 메뉴를 입력한 후 화면을 지우려면 이 명령을 사용합니다.

Terminalserver(config)#menu cisco clear-screen

10단계. 화면 상단에 사용자 상태를 표시하려면 이 명령을 사용합니다.

Terminalserver(config)#menu main status-line

11단계. 이 메뉴 명령은 메뉴 종료에 대해 구성해야 합니다.

Terminalserver(config)#menu cisco command e menu-exit

Terminalserver(config)#menu cisco text e menu-exit

12단계. 터미널 서버 연결을 종료하려면 다음 메뉴 명령을 사용합니다.

Terminalserver(config)#menu cisco command q exit

Terminalserver(config)#menu cisco text q disconnect from terminal server

13단계. 이러한 명령은 사용자가 텔넷 또는 SSH(Secure Shell)를 통해 로그인할 때 자동 메뉴 실행을 위해 VTY 라인 아래에 구성됩니다.

Terminalserver(config)#line vty 0 4

Terminalserver(config-line)#autocommand menu cisco

Terminalserver(config-line)#login local

Terminalserver(config-line)#transport input ssh

Terminalserver(config-line)#transport output all

다음을 확인합니다.

구성이 올바르게 작동하는지 확인하려면 이 섹션을 활용하십시오.

R1에 대한 텔넷

Terminalserver#menu cisco

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

1

R1#

Terminalserver#show sessions

Conn         Host                Address            Byte     Idle       Conn Name

*  1       10.1.1.1            10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

R2에 대한 텔넷

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

2

Terminalserver#show sessions

Conn       Host               Address          Byte       Idle           Conn Name

1         10.1.1.1           10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

*  2        10.1.1.1            10.1.1.1            0         0

Menu 옵션을 종료합니다.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

e

Terminalserver#

터미널 서버에서 종료합니다.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

q

Terminalserver con0 is now available

Press RETURN to get started.

문제 해결

터미널 서버에서 엔드 디바이스에 연결하려고 할 때 이러한 오류를 관찰할 수 있습니다.

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1, 2003)...

% Connection refused by remote host

이 문제를 해결하려면 다음 예제와 같이 터미널 서버에서 해당 행을 지워야 합니다.

Terminalserver#clear line 3

[confirm]

[OK]

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1,2003)...open

R1>

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드