목차

소개

직렬 인터페이스의 오버런이란 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 직렬 인터페이스의 오버런에 대해 설명합니다.

Q. 시리얼 인터페이스에서 초과 실행은 무엇입니까?

A. Overruns는 입력 속도가 수신자의 데이터 처리 능력을 초과하기 때문에 시리얼 수신기 하드웨어에서 수신한 데이터를 하드웨어 버퍼로 전달할 수 없는 경우 show interface Serial 0 명령 출력에 나타납니다.

이는 하드웨어 제한 때문에 발생합니다.칩의 내부 FIFO(First In, First Out) 버퍼가 꽉 차지만 수신 트래픽을 처리하려고 할 때 오버런이 발생합니다.직렬 컨트롤러 칩에 내부 FIFO가 제한되어 있습니다.

예를 들어 일부 칩은 256바이트의 버퍼 공간만 가지고 있습니다.네트워크에서 데이터를 버퍼로 수신하면 칩이 버퍼에서 라우터의 공유 메모리로 데이터를 이동하여 CPU를 처리할 수 있습니다.칩이 내부 FIFO 버퍼의 데이터를 인터페이스에서 데이터가 수신되는 속도보다 빠르게 공유 메모리로 이동할 수 없는 경우 내부 FIFO 버퍼가 가득 차고 수신 데이터가 삭제되며 오버런 카운터가 증가합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems