목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

설치

소개

이 문서에서는 CVB의 설치 단계에 대해 설명합니다.

기고자: Cisco TAC 엔지니어 Kabeer Noorudeen

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 CVB 11.0 호스팅 환경을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

설치

다음은 CVB를 설치하는 단계입니다.

1단계. CVB용 부팅 CD에서 부팅합니다. 설치할 제품을 선택합니다.

2단계. CVB 설치를 확인합니다.

3단계. 플랫폼 설치 마법사에 대해 진행을 선택합니다.

4단계. 패치 설치에 적합한 옵션을 선택합니다. 이 예에서는 패치 설치가 없습니다.

5단계. Continue(계속)를 클릭하여 설치를 계속합니다.

6단계. 설치할 시간대를 선택합니다.

7단계. 자동 협상 구성을 위한 설치를 계속합니다.

8단계. 기본 MTU 크기를 유지합니다.

9단계. 서버 세부사항을 입력합니다.

10단계. 서버의 DNS 세부 정보를 입력합니다.

11단계. 사용자 자격 증명을 입력합니다.

12단계. 조직 상세내역을 입력합니다.

13단계. 첫 번째 노드로 선택합니다.

14단계. 올바른 NTP 주소를 캡처합니다.

15단계. 클러스터링에 사용할 보안 비밀번호를 입력합니다.

16단계. SMTP 호스트가 필요하지 않은 경우 아니오를 선택합니다.

17단계. 애플리케이션 사용자 자격 증명을 입력합니다.

18단계. 설치 단계를 완료합니다.

19단계. 설치가 완료되면 CVB app-admin 페이지 https://<CVB>/appadmin을 엽니다.

20단계. 배포해야 하는 라이센스를 찾습니다.라이센스가 성공적으로 구축되면 검증 완료 메시지가 표시됩니다.

21단계. 구성 요소가 CVB에서 활성화됩니다.

22단계. 솔루션에 사용되는 적절한 코덱을 선택합니다.

23단계. 솔루션에 따라 언어 구성을 정의합니다.

24단계. 컨피그레이션이 성공적으로 완료되면 CVB가 다시 시작됩니다.

25단계. CVB를 구성할 수 있습니다.