목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 최종 사용자가 작업을 볼 때 MyTask 페이지를 탐색할 수 없는 경우의 문제를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Process Orchestrator를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

웹 콘솔의 작업 페이지에 있는 동안 사용자는 MyTasks로 이동할 때 개체 IIS/ASP 오류 메시지의 현재 상태 때문에 Operation is not valid를 받습니다.이는 사용자가 많은 양의 입력으로 작업을 보는 경우 발생할 수 있습니다.확인란입니다.이는 웹 서버에 대한 공격을 방지하기 위해 Microsoft IIS에서 기본적으로 설정한 설정 때문입니다.

솔루션

TEOWebConsole 구성 파일을 편집하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. TEO 설치 디렉토리 내의 WebConsole 디렉토리에 있는 Web.Config 파일을 엽니다.

2. Web.Config 파일에서 <appSettings> 태그를 찾아 다음 줄을 추가합니다.

<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />

참고: 5000은 권장 값이지만 늘릴 수 있습니다.

3. Web.Config 파일을 저장하고 열려 있는 모든 웹 콘솔을 닫고 새 브라우저를 연 다음 TEOWebConsole로 이동하여 검토합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems