목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator) 인스턴스가 잠시 중단된 경우 보고 데이터베이스 업그레이드가 실패하는 이유를 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Process Orchestrator 2.2 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

그루밍과 함께 기본값을 사용하는 경우 TEO 인스턴스가 6개월 이상 다운되었거나 TEOReporting 데이터베이스에 대한 SQL 작업이 6개월 이상 실행되지 않았다고 가정할 경우 TEOReporting 데이터베이스 업그레이드가 실패할 수 있습니다.

솔루션

다음 단계를 완료하십시오.

1. 테이블을 최신으로 업데이트하고 적절한 유지 관리를 수행하려면 TEOReporting - 파티션 테이블 유지 관리 SQL 작업을 실행합니다.

2. 업그레이드를 완료하려면 설치 미디어의 데이터베이스 스크립트 폴더에 있는 TEOReporting 업그레이드 스크립트를 실행합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems