목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator) 콘솔의 잠재적인 이미지 문제에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TEO 2.2 이상 및 IIS 7.0 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

TEO 콘솔이 작동하지만 이미지가 제대로 표시되지 않습니다.

솔루션

정적 콘텐츠, 기본 문서, 디렉터리 검색, HTTP 오류, HTTP 리디렉션 등 IIS 7.0 이상의 공통 HTTP 기능에서 적절한 HTTP 역할 서비스를 모두 사용하도록 설정해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems