목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 관리자 계정을 사용하여 받은 편지함 대상에 연결하는 데 문제가 있는 것에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 버전 2.3 및 Microsoft Exchange 2007 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

관리자 계정을 사용하여 전자 메일 받은 편지함 대상을 Exchange 2007 이상 시스템에 연결할 수 없습니다.

솔루션

관리자를 통한 IMAP 또는 POP3에 대한 연결은 Exchange 2007 이상에서 디자인별로 지원되지 않습니다.자세한 내용은 Microsoft의 POP3 또는 IMAP4 문서를 사용하여 관리자 사서함에 연결할 수 없음 을 참조하십시오.이 기능을 사용하려면 다른 계정을 사용해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems