목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

Weblogic 서버

절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 JMX 어댑터를 WebLogic Server에 연결하는 데 필요한 컨피그레이션 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+ 및 WebLogic을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

Weblogic 서버

이러한 세부 정보는 구성이 필요합니다.

절차

다음 단계를 완료하십시오.

1. WebLogic 서버에서 setdomainenv.cmd 또는 sedomainenv.sh에 하위 행을 추가해야 합니다.포트 9999가 사용되지만 고유한 번호일 수 있습니다.

2. JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate를 설정합니다.

3. JMX 어댑터의 TEO 컨피그레이션에서 이 컨피그레이션이 재정의되어야 합니다.호스트를 WebLogic 서버의 호스트로 대체하고 포트를 setdomainenv, service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi에서 사용된 것과 동일한 포트로 교체합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems