목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

보고서 가져오기

가능한 문제

보고서 표준 단계 가져오기

관련 정보

소개

이 문서에서는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator)용 SQL Server Reporting Services 보고서를 가져올 때의 문제 해결 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

보고서 가져오기

TEO에서 Administration(관리) > Database Settings(데이터베이스 설정)를 선택합니다.보고서를 가져오려면 보고 데이터베이스를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 보고서 가져오기를 선택합니다.

가능한 문제

가져오기 마법사의 첫 페이지에 있는 자격 증명을 입력하면 일반적으로 연결 관련 팝업 오류가 표시됩니다.가장 먼저 확인해야 할 것은 TEO 서버에서 보고서 서버 URL에 연결할 수 있는지 확인하는 것입니다.이 URL을 TEO 서버의 웹 브라우저에 복사하고 해당 URL로 이동하십시오.TEO 서버에서 가져올 수 없는 경우 보고서를 가져올 수 없습니다.또한 사용자 이름과 비밀번호 조합이 올바른지 확인해야 합니다.다음 창에서 위치가 올바른지 확인합니다.위치가 2.1.X에서 2.2로 다르므로 이전 버전에 대한 올바른 보고서를 가져오거나 해당 보고서가 작동하지 않는지 확인하십시오.

보고서 표준 단계 가져오기

다음 단계를 완료하십시오.

1. 관리 > 데이터베이스 설정을 선택합니다.

2. 보고서 데이터베이스를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 보고서 가져오기를 선택합니다.

3. 마법사의 첫 번째 페이지에 적절한 URL 및 자격 증명을 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.

4. RDL 파일의 위치를 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.

5. 파일을 가져옵니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems