목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 여러 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator) 애플리케이션 서버를 하나의 TEO 웹 콘솔에 보고하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상

- TEO 웹 콘솔

문제

사용자는 여러 TEO 애플리케이션 서버의 모든 정보를 하나의 TEO Web Console로 퍼널하고자 합니다.

솔루션

문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. TEO 웹 콘솔이 설치된 서버로 이동합니다.

2. TEO 설치 디렉토리(C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)로 이동합니다.

3. WebConsole 디렉터리를 엽니다.

4. Web.config 파일을 찾아 열고 편집합니다.

5. <appSettings> 태그를 찾은 다음 <add key> 태그를 찾습니다.

6. <add key> 태그 내부에는 key="WebServiceUris"와 value="<server http endpoint>"가 표시됩니다.

7. 모든 Server HTTP Endpoints를 값 변수에 넣고 쉼표로 구분합니다.

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. 파일을 저장하고 필요한 경우 IIS를 다시 시작합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems