목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

Windows 2008

Windows 2003

관련 정보

소개

다른 Windows 서버에서 Windows 이벤트를 모니터링하려고 할 때 이벤트 트리거가 등록되지 않습니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO) 2.1 이상

- Windows 트리거

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

Windows 이벤트 트리거가 TEO 서버에 등록되지 않습니다.다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

The RPC server is unavailable.

(Exception from HRESULT: 0x800706BA)

솔루션

방화벽을 통과하는 통과를 허용하려면 3개의 WMI 방화벽 규칙을 활성화해야 합니다.이 컨피그레이션은 TEO 서버에서 수행해야 합니다.

Windows 2008

Windows 2008에 대해 다음 단계를 수행합니다.

1. 시작 > 서버 관리자를 클릭합니다.

2. Configuration(컨피그레이션) > Windows Firewall(Windows 방화벽) > Inbound Rules(인바운드 규칙)로 이동합니다.

3. 이러한 구성 요소의 인바운드를 허용하려면 해당 구성 요소를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 규칙 사용을 허용하십시오.

- WMI(Async-In)

- WMI(DCOM-In)

- WMI(WMI-In)

Windows 2003

Windows 2003에 대해 다음 단계를 수행합니다.

1. Start(시작) > Control Panel(제어판) > Windows Firewall(Windows 방화벽)을 클릭합니다.

2. 예외 탭을 클릭하고 WMI 확인란을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems