목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 Hotfix 1(Tidal Enterprise Orchestrator 릴리스 2.3.4 HotFix 8)을 구입하여 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 이 핫픽스는 플랫폼 요소 검증을 위해 생성된 테스트 가상 머신(VM)을 삭제하지 못하여 문제가 발생하는 모든 Cisco IAC(Intelligent Automation for Cloud) 버전 3.1 환경에 대해 필수입니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Intelligent Automation for Cloud 릴리스 3.1을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

솔루션

핫픽스를 다운로드하고 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base 제품 릴리스 2.3.4 소프트웨어 다운로드 페이지에서 TEO2.3.4Hotfix8.zip 파일을 다운로드합니다. 브라우저에서 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html을 가리키면 이 페이지로 이동할 수 있습니다. 그런 다음 Products > Network Management and Automation > Data Center Management and Automation > Process Automation > Cisco Process Orchestrator > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base Product > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Hotfix를 선택합니다.

2. 핫픽스를 설치하기 전에 TEO 프로세스 데이터베이스의 백업을 생성합니다.

참고: Cisco 기술 지원의 도움을 받아 핫픽스를 설치합니다. 이 핫픽스는 이 특정 문제를 해결하기 위한 것입니다. 설치된 환경에서 이러한 특정 문제가 발생하는 경우에만 적용해야 합니다.

3. 핫픽스를 설치하려면 설치 디렉터리로 이동한 다음 setup.exe를 두 번 클릭합니다. Automation Pack 가져오기 마법사가 표시됩니다.

4. Intelligent Automation for Cloud를 선택합니다.

5. CIAC 3.1을 실행하는 경우 플랫폼 요소 검증 프로세스에 의해 생성된 VM이 있는 데이터 저장소를 정리하는 방법에 대한 지침은 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

자세한 내용은 다음 Cisco 설명서를 참조하십시오.

- Cisco 버그 ID CSCud41449(등록된 고객만 해당)

- Cisco TAC(Technical Assistance Center) 서비스 요청 툴(등록된 고객만 해당)

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems