목차

소개

64QAM(6.4MHz)

DOCSIS 채널 유형

혜택

제한 사항

혼합 환경의 CM 등록

주요 내용

전문화 및 별자리

업스트림 전력 레벨

구성

변조 프로파일

케이블 변조 프로파일 121 - 혼합 모드의 예

3.2MHz 채널 너비로 2틱 미니슬롯을 사용하는 혼합 모드의 5x20S

3.2MHz 채널 너비로 2틱 미니슬롯을 사용하는 혼합 모드 28U

케이블 변조 프로파일 221 - ATDMA 모드의 예

6.4MHz 채널 너비로 1틱 미니슬롯을 사용하는 ATDMA 모드의 5x20S

6.4MHz 채널 너비로 1틱 미니슬롯을 사용하는 ATDMA 모드의 28U

ATDMA 구성 및 트래픽 확인

ATDMA 트래픽 확인

스펙트럼 분석기 확인

요약

관련 정보

소개

ATDMA(Advanced Time Division Multiple Access)는 업스트림(미국) 용량을 위한 DOCSIS(Data-over-Cable Service Interface Specifications) 2.0 확장입니다. 5.12 Msym/sec에서 최대 6.4MHz의 더 큰 미국 채널을 제공하며, 쿼드 진폭 변조 8(8-QAM), 32-QAM, 64-QAM과 같은 더 높은 변조 체계를 제공합니다. 또한 ATDMA는 16T-bytes of forward error correction(FEC), 미국 버스트 인터리빙, 24탭 이퀄라이저를 통해 더 강력한 물리적 레이어 기능을 제공합니다.

최신 라인 카드에 있는 고급 물리적 레이어(PHY)는 이전 DOCSIS 1.0 모뎀에 도움이 되는 아날로그-디지털 변환, 디지털 신호 처리 및 인그레스 취소를 제공합니다. 새로운 고급 PHY 기능에 대한 자세한 내용은 Advanced PHY Layer Technologies for High-Speed Data Over Cable을 참조하십시오.

64QAM(6.4MHz)

그림 1은 스펙트럼 분석기에서 64-QAM을 사용하는 6.4MHz 폭 채널을 보여줍니다. 채널 너비가 분명하지만 변조 체계가 나타나지 않습니다. 모양은 애널라이저 설정 및 트래픽 패턴의 영향도 받습니다. 더 매끄러운 추적을 생성하려면 트래픽 생성기에서 임의의 패턴을 사용합니다.

그림 1 - 64-QAM(6.4MHz)

DOCSIS 채널 유형

DOCSIS 2.0에서는 서로 다른 업스트림 채널 작업 모드를 구별하기 위해 채널 유형을 도입했습니다. 이러한 유형은 다음과 같습니다.

- 유형 1 - DOCSIS 1.0 및 1.1만 해당.

- 유형 2 - DOCSIS 1.x 및 ATDMA(혼합 모드)

DOCSIS 1.x 케이블 모뎀(CM)은 IUC(간격 사용 코드)5 및 6을 사용하는 반면, DOCSIS 2.0 CM은 새로 정의된 IUC 9, 10 및 11에서 전송되며, 1.x에서는 사용할 수 없는 더 높은 변조 주문을 사용할 수 있습니다. UGS(Uninsolicited Grant Service) 흐름에 대해 IUC 11이 추가되었습니다. 변조 프로파일 설명은 업스트림 변조 프로파일 이해를 참조하십시오.

- Type 3 - DOCSIS 2.0만

이 채널 유형은 다운스트림(DS) 채널에서 전송된 UCD(Upstream Channel Descriptor)에서 MAC 메시지 유형 29를 사용하여 2.0CM만 등록하려고 합니다. 따라서 1.x CM이 이 미국 채널을 사용하려고 시도하지 않습니다. 또한 UGS(Unsolicited Grant Service) 플로우에 또 다른 IUC가 추가되었습니다. 이를 고급 UGS(a-ugs)용 IUC 11이라고 합니다.

Type 3 DOCSIS 채널에는 2개의 하위 모드가 있습니다.

- ATDMA용 3A 유형

- Type 3S for Synchronous Code Division Multiple Access (SCDMA)(SCDMA(Synchronous Code Division Multiple Access)용 Type 3S) - 이 하위 모드는 2004년 말까지 Cisco의 CMTS(Cable Modem Termination System)에서 사용할 수 없습니다.

혜택

DOCSIS 2.0은 스펙트럼 효율성 향상, 기존 채널 사용 개선, 미국 방향의 처리량 향상(최대 30.72Mbps), PPS(Packets-per-second) 증가로 모뎀당 속도 향상, 더 넓은 채널(더 나은 통계 멀티플렉싱을 제공)을 제공합니다. 6.4MHz 폭 채널은 2개의 3.2MHz 폭 채널보다 통계적으로 더 좋으며, 2개가 아닌 1개의 미국 포트만 필요합니다.

DOCSIS 2.0 지원과 함께 최신 세대의 CMTS 라인 카드는 향상된 인그레스(ingress) 취소와 같은 다른 기능을 지원하여 더 높은 주문과 약간의 주파수 중복이 가능합니다. 이 마지막 요점은 권장되지 않지만 작동에 표시할 수 있습니다. 인그레스 취소는 CPD(Common Path Distortion), CB(Citizen Band), 단파 라디오, 햄 라디오 등과 같은 최악의 플랜트 장애에 대항하여 강력한 것으로 입증되었습니다. 이렇게 하면 업스트림 스펙트럼에서 사용되지 않는 부분이 열리며 수명선 서비스에 대한 보험이 제공됩니다.

또한 ATDMA는 가상 인터페이스 및 로드 밸런싱과 함께 사용할 경우 유연성을 향상시킵니다. 커머셜 고객에게 1x1 MAC 도메인이 더 적합하고 1x7 MAC 도메인은 거주자에게 더 적합합니다.

제한 사항

다음은 ATDMA에 대한 현재 제한 사항입니다.

- Type 2 US 채널(혼합 모드)을 사용할 때 미국 로드 밸런스 가중치를 알 수 없으므로 로드 밸런싱에서는 작동하지 않습니다. 무게는 파이프의 총 속도와 관련이 있습니다. 혼합(DOCSIS 1.x 및 2.0) 환경에서 1.x CM의 가중치는 10.24Mbps이고 2.0CM의 가중치는 15Mbps일 수 있습니다.

- IOS® Software Release 12.2(15)BC2a 이상에서 MC5x20S 카드에서 사용할 수 있습니다.

- 구성 가능한 임계값은 두 개뿐이므로 고급 스펙트럼 관리에서 완전히 작동하지 않지만 ATDMA에서 더 높은 변조 순서를 사용할 경우 세 가지 조건을 보증할 수 있습니다.

- 혼합 모드의 가장 높은 채널 너비는 3.2MHz이므로 2.0CM은 1.x CM로 제한됩니다.

- MC5x20T 카드가 2004년 말에 릴리스될 때까지는 SCDMA 지원 또는 "전체" DOCSIS 2.0-CableLabs 자격이 없습니다.

혼합 환경의 CM 등록

구성 파일(1.0 또는 1.1 모드)을 사용하여 CM(케이블 모뎀)을 프로비저닝하는 것은 사용된 PHY 모드(TDMA[시간 분할 다중 액세스], ATDMA 또는 SCDMA)와 무관합니다. TLV(Type, Length, Value) 39를 0으로 설정하면 2.0CM이 2.0 모드에서 나오지 않습니다. TLV 39를 생략하거나(기본값) 1로 설정하면 2.0 CM이 2.0 모드에서 온라인 상태로 전환하려고 시도합니다.

TLV 40은 2.0 CM에서 테스트 모드를 활성화하는 데 사용됩니다. 이 필드는 SP-RFIv2.0-I02-020617의 C.1.1.20에 지정되며 섹션 D.3.1의 DOCSIS 구성 파일에 속하는 것으로 추가로 지정됩니다. 이 필드는 CMTS MIC(Message Intergrity Check) 계산에 포함되어야 합니다. DOCSIS 2.0 RFI 부록 C.1.1.19 , 336페이지를 참조하십시오.

그림 2는 TLV 39를 구성하기 위해 편집해야 하는 파일을 보여줍니다. 파일은 다음 위치에 있습니다. C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco Broadband Configurator\docsisconfig\resources을 참조하십시오. DOCSIS_Config-properties를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 텍스트 편집기로 엽니다.

그림 2 - 수정할 Configurator 애플리케이션

RemoveUnknownTypeTLV=no를 찾고 no를 읽었는지 확인합니다. 파일에는 다음 행도 포함되어 있습니다.

# This field is editable.

# This specifies whether the non-DOCSIS, non-PacketCable TLVs (type in range 128 to 250) &

# DOCSIS 2.0 specific TLVs 39 & 40 should be removed when save generated config file.

이를 통해 사용자는 Configurator 애플리케이션에서 DOCSIS TLV 39를 설정할 수 있습니다. 그림 3은 Configurator 애플리케이션을 사용하는 동안 DOCSIS 1.1 CM 파일의 텍스트 모드를 보여줍니다.

그림 3 - Configurator 텍스트 모드

Insert 39 = 0 - 2.0CM을 1.x 모드로 등록하도록 강제하거나 2.0 모드에 39 = 1을 삽입합니다. 저장하고 다시 연 후 다음과 같이 변경 내용이 나타납니다.

반대로, 이 선을 1으로 설정하면 예가 표시됩니다.

주요 내용

채널 너비가 의도한 곳에 맞는지 확인합니다. 예를 들어, 6.4MHz 채널은 5MHz의 대역 가장자리를 넘어 확장되기 때문에 8MHz 중심 주파수는 적합하지 않습니다. 스펙트럼 그룹을 사용할 때 대역폭이 의도한 채널에 충분히 큰지 확인합니다. 또한 눈금 크기는 채널 폭 변경에 따라 자동으로 변경됩니다. 6.4MHz 폭 채널은 기본적으로 1개의 틱(tick)을 사용합니다. 3.2MHz, 2틱 1.6MHz, 4틱 0.8MHz, 8틱 등

리네카드는 서로 다른 미국 칩을 사용하고 각각에 대해 서로 다른 변조 프로파일을 필요로 할 수 있습니다. MC5x20S 라인 카드는 미국 물리적 데모용으로 TI4522를 사용하고 MC28U는 미국 데모용으로 Broadcom 3138을 사용합니다. 두 라인카드 모두 DOCSIS 2.0에 지정된 새로운 DOCSIS MAC-PHY 인터페이스(DMPI)를 활용합니다. DMPI는 Cisco와 같은 CMTS 공급업체가 다양한 DOCSIS 칩 공급업체를 활용하고 CMTS 사용자에게 더 저렴한 제품을 제공할 수 있는 유연성을 제공합니다.

전문화 및 별자리

또 다른 핵심 점은 ATDMA 전문은 항상 QPSK(Quadrature Phase-Shift Keying) 0 또는 1입니다. 여기서 0은 저전력 프리앰블을 나타내고 1은 고출력 프리앰블을 나타냅니다. 원래 1.x CM은 QPSK든 16-QAM이든 데이터와 동일한 프리앰블을 사용합니다. 프리앰블은 두 기호 랜딩 사이에 일관된 패턴이므로 기본적으로 BPSK(Bi-Phase Shift Keying)입니다. 그림 4는 새로운 ATDMA 프리앰블 별표를 보여줍니다.

그림 4 - ATDMA 프리앰블 별자리

그림 5에는 각각 16-QAM 및 64-QAM 별자리가 표시되며, 그림 6에는 8-QAM 및 32-QAM과 같이 덜 일반적으로 사용되는 별자리가 표시됩니다.

그림 5 - 16-QAM 및 64-QAM 별자리

그림 6 - 일반적인 변조 체계 별자리 감소(8-QAM 및 32-QAM)

업스트림 전력 레벨

DOCSIS는 미국 채널 폭에 따라 전력 레벨 범위를 제공합니다. 표 1에는 연결된 채널 너비의 전력 범위가 나와 있습니다.

표 1 - 채널 폭과 전력 범위

채널 폭(MHz)

범위 @ CMTS(dBmV)

0.2

-16 ~ 14

0.4

-13 ~ 17

0.8

-10 ~ 20

1.6

-7 ~ 23

3.2

-4 ~ 26

6.4

-1 ~ 29

참고: 채널 폭을 두 배로 늘리면 CNR(Carrier-to-Noise Ratio)이 3dB로 감소합니다. Cisco가 PSD(Power Spectrum Density)를 그대로 유지하면 CM은 동일한 CNR을 사용할 수 있지만 CM의 성능을 극대화할 수 있습니다. 업스트림 최적화에 대한 자세한 내용은 How to Increase Return Path Availability and Throughput을 참조하십시오.

사용된 변조는 CM 최대 전력 출력도 지정합니다. DOCSIS는 QPSK의 경우 58dBmV, 16QAM의 경우 55dBmV, 64QAM의 경우 54dBmV, SCDMA의 경우 53dBmV를 나타냅니다. 하지만 대부분의 CM은 더 많은 일을 할 것입니다.

구성

모든 명령 및 명령 출력은 Cisco IOS Software 릴리스 12.2(15)BC2a를 실행하는 uBR10k에서 볼 수 있습니다. 케이블 인터페이스 컨피그레이션에서 US 포트에는 다음 예와 같이 docsis-mode가 할당될 수 있습니다.

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode ?

atdma       DOCSIS 2.0 ATDMA-only channel

tdma        DOCSIS 1.x-only channel

tdma-atdma  DOCSIS 1.x and DOCSIS 2.0 mixed channel

ATDMA 모드를 선택한 경우 이 미국에서 1.x CM의 범위가 제한되지 않아야 하며 이 정보가 표시됩니다.

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode atdma

%Docsis mode set to ATDMA-only (1.x CMs will go offline)

%Modulation profile set to 221

다음과 같은 채널 폭을 사용할 수 있습니다.

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width ?

1600000     Channel width 1600 kHz, symbol rate 1280 ksym/s

200000      Channel width 200 kHz, symbol rate 160 ksym/s

3200000     Channel width 3200 kHz, symbol rate 2560 ksym/s

400000      Channel width 400 kHz, symbol rate 320 ksym/s

6400000     Channel width 6400 kHz, symbol rate 5120 ksym/s

800000      Channel width 800 kHz, symbol rate 640 ksym/s

6.4MHz 채널 너비를 선택하면 미니슬롯이 자동으로 1로 변경되고 이 정보가 표시됩니다.

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width 6400000

%With this channel width, the minislot size is now changed to 1 tick

show controller 명령을 사용하여 인터페이스 설정을 확인합니다.

ubr10k# show controller cable6/0/0 upstream 0

Cable6/0/0 Upstream 0 is up

Frequency 16 MHz, Channel Width 6.400 MHz, 64-QAM Symbol Rate 5.120 Msps

This upstream is mapped to phy port 0

Spectrum Group is overridden

SNR - Unknown - no modems online.

Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 0

Ranging Backoff auto (Start 0, End 3)

Ranging Insertion Interval auto (60 ms)

Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5

Modulation Profile Group 221

Concatenation is enabled

Fragmentation is enabled

part_id=0x0952, rev_id=0x00, rev2_id=0x00

nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000

Range Load Reg Size=0x58

Request Load Reg Size=0x0E

Minislot Size in number of Ticks is = 1

Minislot Size in Symbols = 32

Bandwidth Requests = 0x0

Piggyback Requests = 0x0

Invalid BW Requests= 0x0

Minislots Requested= 0x0

Minislots Granted  = 0x0

Minislot Size in Bytes = 24

Map Advance (Dynamic) : 2180 usecs

UCD Count = 313435

ATDMA mode enabled

실행 중인 인터페이스는 다음과 같이 표시됩니다.

ubr10k# show running interface cable6/0/0

interface Cable6/0/0

no ip address

cable bundle 1

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 453000000

cable downstream channel-id 0

no cable downstream rf-shutdown

cable upstream max-ports 5

cable upstream 0 connector 0

cable upstream 0 frequency 16000000

cable upstream 0 docsis-mode atdma

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 channel-width 6400000

cable upstream 0 minislot-size 1

cable upstream 0 modulation-profile 221

cable upstream 0 s160-atp-workaround

no cable upstream 0 shutdown

!--- Output suppressed.

cable upstream 4 connector 16

cable upstream 4 frequency 15008000

cable upstream 4 power-level 0

cable upstream 4 channel-width 1600000

cable upstream 4 minislot-size 4

cable upstream 4 modulation-profile 21

cable upstream 4 s160-atp-workaround

no cable upstream 4 shutdown

변조 프로파일

docsis 모드를 도입하면 미국 채널을 원하는 모드로 구성할 수 있습니다. 각 모드에는 고유한 "유효한" 프로파일 범위가 있습니다.

- TDMA - 케이블 변조 프로파일 xx(xx는 01~99) TDMA 모드에서는 변조 프로파일 번호가 100보다 작아야 합니다.

- ATDMA-TDMA - 케이블 변조 프로파일 1xx(xx는 01~99이고, 따라서 101~199)

- ATDMA - 케이블 변조 프로파일 2xx(xx는 01에서 99로, 따라서 201에서 299)

IUC(Interval Usage Code)라고 하는 새로운 ATDMA 버스트는 혼합 및 ATDMA 전용 DOCSIS 모드에 대해 도입되었습니다.

- IUC 9—advanced PHY short grant(a-short)

- IUC 10—고급 PHY 장기 부여(1년)

- IUC 11 — 고급 PHY UGS(a-ugs; ATDMA 전용 모드)

주의: show run 및 show cable modulation 명령은 변조 프로파일을 볼 때 정확하지 않을 수 있습니다. Cisco IOS Software 릴리스 12.2(15)BC2a에서 show cable modulation cablex/y 업스트림 z를 사용하여 사용된 실제 프로파일을 표시해야 합니다.

참고: 각 라인카드에는 "유효한" 번호 지정 체계가 있습니다. 레거시 카드의 경우 1~10, MC5x20의 경우 x2x, MC28U 라인 카드의 경우 x4x 표 2에는 다양한 시나리오가 나와 있습니다.

표 2 - 각 DOCSIS 모드의 변조 프로파일 번호

프로필 번호

라인카드

DOCSIS 모드

1–10

MC28C 및 MC16x

TDMA

21–30

MC5x20S

TDMA

121–130

MC5x20S

TDMA-ATDMA

221–230

MC5x20S

ATDMA

41–50

MC28U

TDMA

141–150

MC28U

TDMA-ATDMA

241–250

MC28U

ATDMA

361–370

MX5x20T

SCDMA

케이블 변조 프로파일 121 - 혼합 모드의 예

표 3은 ATDMA-TDMA 혼합 모드의 MC5x20S 라인 카드에 대한 변조 프로필의 예입니다. 굵은 텍스트는 Cisco에서 생성한 프로파일을 나타냅니다.

표 3 - 혼합 모드의 변조 프로파일 설정

IUC

항목

설명

10

긴

Advanced PHY Long Grant Burst

9

짧은

Advanced PHY Short Grant Burst

11

어그

Advanced PHY 원치 않는 부여 버스트

1

초기

초기 범위 버스트

6

긴

긴 부여 버스트

혼합 높음

기본 QPSK/ATDMA QAM-64 혼합 프로필 생성

혼합 낮음

기본 QPSK/ATDMA QAM-16 혼합 프로필 생성

혼합

기본 QPSK/ATDMA QAM-32 혼합 프로필 생성

혼합

기본 QAM-16/ATDMA QAM-64 혼합 프로필 생성

qam-16

기본 QAM-16 프로필 생성

qpsk

기본 QPSK 프로필 생성

2

자료

요청/데이터 버스트

3

요청

버스트 요청

강력한 혼합

강력한 QPSK/ATDMA QAM-64 혼합 변조 프로필 생성

강력한 혼합

강력한 QPSK/ATDMA QAM-32 혼합 변조 프로필 생성

강력한 혼합

강력한 QAM-16/ATDMA QAM-64 혼합 변조 프로필 생성

5

짧은

짧은 부여 버스트

4

역

스테이션 범위 버스트

다음 예에서는 특정 미국에 할당된 프로파일을 표시하는 올바른 명령을 보여 줍니다.

3.2MHz 채널 너비로 2틱 미니슬롯을 사용하는 혼합 모드의 5x20S

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

121 request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152  0  22   no   yes  0    qpsk0 na

121 initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 short   qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 long    qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 a-short qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-long  qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-ugs   qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

3.2MHz 채널 너비로 2틱 미니슬롯을 사용하는 혼합 모드 28U

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

141 request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152  0  8    no   yes  396  qpsk  no

141 initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 short   qpsk  100 no   0x3  0x4E 0x152  35 25   yes  yes  396  qpsk  no

141 long    qpsk  80  no   0x9  0xE8 0x152  0  135  yes  yes  396  qpsk  no

141 a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152  14 14   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-ugs   64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

케이블 변조 프로파일 221 - ATDMA 모드의 예

표 4는 ATDMA 모드의 MC5x20 라인 카드에 대한 변조 프로필의 예입니다. 굵은 텍스트는 Cisco에서 생성한 프로파일을 나타냅니다.

표 4 - ATDMA 모드의 변조 프로파일 설정

항목

설명

긴

Advanced PHY Long Grant Burst

짧은

Advanced PHY Short Grant Burst

어그

Advanced PHY 원치 않는 부여 버스트

초기

초기 범위 버스트

혼합 높음

기본 ATDMA QPSK/QAM-64 혼합 프로필 생성

혼합 낮음

기본 ATDMA QPSK/QAM-16 혼합 프로필 생성

혼합

기본 ATDMA QPSK/QAM-32 혼합 프로필 생성

혼합

기본 ATDMA QAM-16/QAM-64 혼합 프로필 생성

qam-16

기본 ATDMA QAM-16 프로필 생성

qam-32

기본 ATDMA QAM-32 프로필 생성

qam-64

기본 ATDMA QAM-64 프로필 생성

qam-8

기본 ATDMA QAM-8 프로필 생성

qpsk

기본 ATDMA QPSK 프로필 생성

자료

요청/데이터 버스트

요청

버스트 요청

강력한 혼합

강력한 ATDMA QPSK/QAM-64 혼합 변조 프로필 생성

강력한 혼합

강력한 ATDMA QPSK/QAM-16 혼합 변조 프로필 생성

강력한 혼합

강력한 ATDMA QPSK/QAM-32 혼합 변조 프로필 생성

역

스테이션 범위 버스트

6.4MHz 채널 너비로 1틱 미니슬롯을 사용하는 ATDMA 모드의 5x20S

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC     Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

221  request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152 0   22   no   yes   0    qpsk0 no

221  initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  a-short 64qam 64  no   0x6  0x4E 0x152 6   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-long  64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-ugs   64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

6.4MHz 채널 너비로 1틱 미니슬롯을 사용하는 ATDMA 모드의 28U

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod   IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

241  request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152 0   8    no   yes   396  qpsk0 no

241  initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152 6   10   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152 96  56   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-ugs   16qam 108 no   0x9  0xE8 0x152 18  16   yes  yes   396  qpsk1 no

업스트림 변조 프로필에 대한 자세한 내용은 업스트림 변조 프로필 이해를 참조하십시오.

ATDMA 구성 및 트래픽 확인

모뎀이 의도한 대로 ATDMA를 사용하고 있는지 확인하려면 다음 명령을 실행하여 CM 기능과 컨피그레이션을 표시합니다.

ubr7246-2# show cable modem mac

MAC Address        MAC   Prim  Ver    QoS     Frag Cnct PHS Priv DS    US

State  Sid          Prov                       Saids Sids

0090.8343.9c07    online 11   DOC1.1  DOC1.1  yes  yes  yes BPI  22    5

00e0.6f1e.3246    online 1    DOC2.0  DOC1.1  yes  yes  yes BPI+ 255   16

이 명령은 CM 기능을 표시하지만 반드시 수행하는 작업은 아닙니다.

ubr7246-2# show cable modem phy

MAC Address      I/F   Sid USPwr  USSNR  Timing uReflec DSPwr  DSSNR   Mode

(dBmV) (dB)   Offset (dBc)   (dBmV) (dB)

0006.5305.ad7d C3/0/U0  1  41.03  31.13  2806   16      -1.00  34.05   tdma

0000.39f7.8e6b C6/0/U0  5  50.01  36.12  1469   22       0.02  34.08   atdma

000b.06a0.7120 C6/1/U1  1  32.00  36.12  2010   41       6.02  41.05   tdma

이 명령은 CM에서 사용 중인 모드 및 기타 물리적 레이어 설정을 표시합니다. 이러한 항목 중 일부는 원격 쿼리가 구성되어 있지 않으면 표시되지 않습니다.

ATDMA 트래픽 확인

ATDMA 트래픽을 확인할 때 미국에서 하나의 케이블 모뎀을 모니터링하는 것이 가장 쉽습니다. ping 명령은 연결이 되지 않으므로 64바이트 이더넷 프레임과 같은 소형 패킷에 짧은 권한 부여가 사용되는지 확인하기 쉬운 테스트입니다. CMTS에서 CM까지 46바이트로 ping 명령을 실행합니다.

먼저 변조 프로파일, 실행 중인 컨피그레이션, CM 유형과 같은 올바른 설정을 확인합니다.

1. 다음 명령을 실행합니다.

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

242  a-short 64qam 100 no 0x9 0x4E 0x152   7  14  yes  yes 396 qpsk1 no

242  a-long  64qam 160 no 0xB 0xE8 0x152 245 255  yes  yes 396 qpsk1 no

2. 다음 명령을 실행합니다.

ubr7246-2# show cable modem cable6/0

000b.06a0.7116 10.200.100.158  C6/0/U0  online  11  1.00 2065  0  N

3. 원하는 IP 주소를 ping하고 짧은 슬롯이 적절하게 증가하는지 확인합니다.

이는 SNMP(Simple Network Management Protocol) 트래픽 또는 스테이션 유지 관리 때문에 예상보다 증가할 수 있습니다.

1. 다음 명령을 실행합니다.

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 2100, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. 다음 명령을 실행합니다.

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 46

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 46-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 1/3/28 ms

3. 다음 명령을 실행합니다.

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3100, ATDMA Long Grant Slots 20871

1518바이트 이더넷 프레임과 같은 대용량 패킷에 긴 권한 부여가 사용되는지 쉽게 확인할 수 있는 방법은 CMTS에서 CM까지 1500바이트의 ping 명령을 실행하는 것입니다.

1. 다음 명령을 실행합니다.

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3281, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. 1500바이트 이더넷 프레임으로 ping하여 ATDMA Long 트래픽이 올바르게 사용되는지 확인합니다.

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 1500-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 4/5/36 ms

3. 다음 명령을 실행합니다.

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3515, ATDMA Long Grant Slots 21871

스펙트럼 분석기 확인

물리적 레이어 특성을 확인하는 또 다른 방법은 스펙트럼 분석기의 시간 도메인에서 미국 패킷을 보는 것입니다. 그림 7은 6.4MHz에서 64QAM을 사용하는 1518바이트 패킷을 보여줍니다.

그림 7 - 6.4MHz에서 64-QAM을 사용하는 1518바이트 패킷

패킷은 높은 변조 체계 및 기호 속도를 사용하므로 약 400개의 U.S.만 필요합니다.

그림 8은 3.2MHz에서 16-QAM을 사용하는 동일한 패킷을 보여줍니다.

그림 8 - 3.2MHz에서 16-QAM을 사용하는 1518바이트 패킷

패킷은 하위 변조 체계 및 기호 속도를 사용하므로 약 1,200개의 US가 필요합니다. 64QAM(6.4MHz)의 처리량은 약 30Mbps입니다. 이를 약 10Mbps인 3.2MHz에서 16QAM의 처리량과 비교합니다. 차이점은 3배이며 패킷 시간이 3배 길어진 것과 일치합니다.

그림 9는 3.2MHz에서 QPSK를 사용하는 1518바이트 패킷을 보여줍니다.

그림 9 - 3.2MHz에서 QPSK를 사용하는 1518바이트 패킷

패킷은 가장 낮은 변조 체계 및 2.56 Msym/sec 기호 속도를 사용하므로 약 2,500개의 US가 필요합니다. 3.2MHz의 QPSK는 약 5Mbps이며 그림 8보다 2배 느려, 직렬화하는 데 2배 더 걸리는 패킷을 제공합니다.

요약

Cisco는 다음과 같은 기능과 함께 DOCSIS 2.0, Advanced PHY를 제공합니다.

- Cisco ASIC(application-specific integrated circuit) MAC(DMPI 인터페이스는 2.0 요구 사항)

- Texas Instruments(TI) ATDMA US, Broadcom DS(20x5일), Broadcom 미국 및 DS(28U)

- 통합 업컨버터

- 통합 스펙트럼 관리

- 분산 처리

- 유연한 미국 및 DS 할당(가상 인터페이스)

- 고밀도 커넥터(5x20)

ATDMA를 사용하는 이유는 모뎀당 속도가 더 빨라야 하는 경우 미니슬롯 틱, 변조 프로파일, 최대 버스트 설정, 케이블 기본 phy-burst 및 기타 설정과 같은 다른 여러 매개변수를 변경해야 합니다. 자세한 내용은 DOCSIS World의 데이터 처리량 이해를 참조하십시오.

QoS(Quality of Service) 프로필, 케이블 플랜트 소음, 속도 제한, 노드 결합, 과다 활용 등과 같이 케이블 네트워크의 성능에 직접적인 영향을 줄 수 있는 다른 요인이 있습니다. 이 중 대부분은 케이블 모뎀 네트워크의 느린 성능 문제 해결 및 DOCSIS World의 데이터 처리량 이해에서 자세히 설명합니다.

참고: 프래그먼트할 수 없는 1.0CM에 최대 버스트가 2000바이트 미만이어야 합니다.

show cab modem 명령에 표시될 수 있는 한 가지 상태는 reject(na)이며, 이는 거부 nack를 나타냅니다. Reject(na)(거부(na)는 다음과 같은 상황에서 발생합니다.

- 모뎀이 CMTS에서 등록 응답을 받은 후 CMTS에 "Registration NACK"를 다시 전송할 때

- DOCSIS 1.1 이상 CM이 올바른 기간 내에 "등록 ACK"를 다시 보내지 못할 경우

관련 정보

- 케이블 기술 지원

- Technical Support - Cisco Systems